Obiettivo

L'installazione di nuovi dispositivi di rete o la sostituzione di dispositivi può essere costosa, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori se eseguita manualmente. In genere, i nuovi dispositivi vengono prima inviati a una struttura centrale di gestione temporanea in cui i dispositivi vengono disimballati, collegati a una rete di gestione temporanea, aggiornati con le licenze, le configurazioni e le immagini corrette e quindi imballati e spediti alla posizione di installazione effettiva. Una volta completate queste procedure, gli esperti devono recarsi presso le sedi di installazione per eseguire l'installazione. Anche negli scenari in cui i dispositivi sono installati nel certificato di assenza di obiezioni (NOC) o nel centro dati stesso, gli esperti potrebbero non essere sufficienti per il numero di dispositivi in questione. Tutti questi aspetti contribuiscono a ritardare l'installazione e ad aumentare i costi operativi.

La soluzione Plug-in-Play di Cisco riduce i costi associati all'installazione e all'installazione di dispositivi di rete, aumenta la velocità dell'installazione e riduce la complessità delle installazioni senza compromettere la sicurezza. Utilizzando la soluzione Plug-in-Play di Cisco, è possibile eseguire installazioni zero-touch degli switch in diversi scenari e percorsi di distribuzione.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni Plug and Play sullo switch tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Dispositivi interessati

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Versione del software

- 2.3.5.63

Configura impostazioni PNP

Passaggio 1. Accedere alla console dello switch. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco. Se sono stati configurati un nuovo nome utente o password, immettere queste credenziali.

Nota: per informazioni su come accedere alla CLI di uno switch per PMI tramite SSH o Telnet, fare clic qui.

Nota: i comandi possono variare a seconda del modello di switch in uso. Nell'esempio, è possibile accedere allo switch SG350X in modalità Telnet.

Passaggio 2. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, accedere alla modalità di configurazione globale immettendo quanto segue:

CBS350X#configure

Passaggio 3. Per abilitare PnP sullo switch a livello globale, immettere quanto segue:

SG350X(config)#pnp enable

Passaggio 4. Immettere il protocollo e il nome o l'indirizzo IP del server Plug and Play per individuare le informazioni di configurazione:

SG350X(config)#pnp transport [protocol] {{server [name] [ip address]}}

Nota: Il protocollo di trasporto predefinito è HTTP e il nome del server PnP è pnpserver.

Nota: Nell'esempio, il protocollo di trasporto PnP utilizzato è HTTP e viene immesso l'indirizzo IP del server 192.168.100.112.

Passaggio 5. Per configurare il nome utente e la password da immettere nei pacchetti PnP, immettere quanto segue:

SG350X(config)#pnp device username [username] password [password]

Nota: Nell'esempio, il nome utente è cisco e la password è Cisco01234$.

Passaggio 6. Per configurare l'intervallo di riconnessione in secondi prima di tentare di riconnettere la sessione dopo la perdita della connessione, immettere quanto segue:

SG350X(config)#pnp reconnect interval [seconds]

Nota: In questo esempio, viene scelto Usa predefinito che ha il valore predefinito di 30 secondi.

Passaggio 7. Per configurare le impostazioni di timeout di individuazione, immettere quanto segue:

SG350X(config)#pnp discovery timeout [seconds] [exponential factor] [timeout value]

Le opzioni sono:

- secondi di timeout: il tempo di attesa in secondi prima di tentare di nuovo il rilevamento dopo un errore di rilevamento del server Plug and Play. Il valore predefinito è 60 secondi.

- fattore esponenziale: il valore che attiva il tentativo di rilevamento moltiplicando il valore di timeout precedente per un valore esponenziale e applicando il risultato come timeout (se il valore è inferiore al valore di timeout massimo). Nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 3.

- valore massimo timeout: il valore massimo di timeout nell'individuazione. Il valore deve essere maggiore del valore di timeout di individuazione.

Passaggio 8. Per configurare il timeout del watchdog, immettere quanto segue:

SG350X(config)#pnp watchdog timeout [seconds]

- secondi: l'intervallo di tempo di attesa per una risposta da un Plug and Play o da un file server durante una sessione Plug and Play attiva, ad esempio durante un processo di download di file. nell'esempio viene usato un tempo di 60 secondi.

Passaggio 9. Per tornare in modalità di esecuzione privilegiata, immettere il comando exit:

Passaggio 10. (Facoltativo) Per visualizzare le impostazioni PnP sullo switch, immettere quanto segue:

CBS350X#show pnp

Passaggio 11. (Facoltativo) In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, salvare le impostazioni configurate nel file della configurazione di avvio immettendo quanto segue:

CBS350X#copy running-config startup-config

Passaggio 12. (Facoltativo) Premere Y per Yes (Sì) o N per No sulla tastiera quando si attiva Overwrite file [startup-config]...viene visualizzato il prompt ..

A questo punto, le impostazioni PnP sullo switch devono essere configurate correttamente dalla CLI.