Obiettivo

Gli switch Cisco Sx350 con gestione completa sono switch standalone che forniscono porte Combo + PoE Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) e Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 su modelli specifici. Gli switch sono dotati di processori a pacchetti di nuova generazione altamente integrati per applicazioni Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) con prestazioni wire-speed complete.

L'utility basata sul Web consente di installare e gestire la rete in modo efficiente. La configurazione e la risoluzione dei problemi possono essere effettuate facilmente con strumenti facili da usare come Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management e Cisco Smartports, che consentono alla rete di rilevare e configurare automaticamente tutti i dispositivi Cisco connessi.

Lo scopo di questo articolo è mostrare le specifiche di prodotto e hardware degli switch completamente gestiti serie Sx350. Per ulteriori informazioni sugli switch completamente gestiti della serie Sx350, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Prestazioni

Funzionalità

Descrizione

Capacità di switching e velocità di inoltro

Tutti gli switch sono wire speed e non bloccano

Nome modello

Velocità di inoltro in milioni di pacchetti al secondo (mpps; pacchetti da 64 byte)

Capacità di switching in Gigabit al secondo

SF350-48

13.10

17.6

SF350-48P

13.10

17.6

SF350-48MP

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P

14.88

20.0

SG350-10MP

14.88

20.0

SG355-10MP

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P

41.67

56.0

SG350-28MP

41.67

56.0

Switching di livello 2

Funzionalità

Descrizione

STP (Spanning Tree Protocol)

- Supporto Spanning Tree 802.1d standard

- Convergenza rapida tramite 802.1w o RSTP (Rapid Spanning Tree), abilitata per impostazione predefinita

- Sono supportate 8 istanze

- Più istanze dello Spanning Tree utilizzando 802.1s (MSTP)

Raggruppamento porte

Supporto per il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

- Fino a 8 gruppi

- Fino a 8 porte per gruppo con 16 porte candidate per ciascuna aggregazione di collegamenti 802.3ad (dinamica)

VLAN (Virtual Local Area Network)

- Supporto simultaneo di fino a 4096 VLAN

- VLAN basate sulla porta e su tag 802.1Q

- VLAN basata su MAC (Media Access Control)

- VLAN di gestione

- Private VLAN Edge (PVE), note anche come porte protette, con più uplink

- VLAN guest

- VLAN non autenticata

- Assegnazione dinamica di VLAN tramite server RADIUS con autenticazione client 802.1x

- VLAN CPE (Customer Premises Equipment)

VLAN voce

- Il traffico vocale viene assegnato automaticamente a una VLAN specifica per la voce e trattato con i livelli appropriati di QoS.

- Le funzionalità vocali automatiche consentono l'installazione zero-touch in tutta la rete di endpoint voce e dispositivi di controllo delle chiamate.

VLAN TV multicast

La VLAN TV multicast consente di condividere la singola VLAN multicast nella rete, mentre gli abbonati rimangono su VLAN separate, note anche come MVR (Multicast VLAN Registration)

VLAN Q-in-Q

Le VLAN attraversano in modo trasparente la rete di un provider di servizi isolando al contempo il traffico tra i clienti

Protocollo GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) e GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Protocolli per la propagazione e la configurazione automatiche delle VLAN in un dominio con bridging

UDLD (Unidirectional Link Detection)

UDLD monitora la connessione fisica per rilevare i collegamenti unidirezionali causati da errori di cablaggio o di porta/cavo per evitare loop di inoltro e blocchi del traffico nelle reti commutate

Inoltro DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sul layer 2

Inoltro del traffico DHCP al server DHCP in una VLAN diversa; funziona con l'opzione DHCP 82

Snooping IGMP (Internet Group Management Protocol) versioni 1, 2 e 3

L'IGMP limita il traffico multicast che richiede un'intensa larghezza di banda solo ai richiedenti; supporta gruppi multicast 1K (è supportato anche il multicasting specifico dell'origine)

IGMP Querier

Query IGMP è utilizzato per supportare un dominio multicast di layer 2 di switch snooping in assenza di un router multicast

Blocco Head-of-Line (HOL)

Prevenzione blocco HOL

Frame jumbo

Fino a 9.216 byte

Livello 3

Funzionalità

Descrizione

Routing IPv4

- Routing wire-speed di pacchetti IPv4

- Fino a 512 route statiche e fino a 128 interfacce IP

CIDR (Classless Interdomain Routing)

Supporto per CIDR

Interfaccia layer 3

Configurazione dell'interfaccia di layer 3 su porta fisica, LAG, interfaccia VLAN o interfaccia di loopback

Inoltro DHCP al layer 3

Inoltro del traffico DHCP tra domini IP

Relay UDP (User Datagram Protocol)

Inoltro delle informazioni di trasmissione sui domini di layer 3 per il rilevamento delle applicazioni o l'inoltro dei pacchetti bootP/DHCP

Server DHCP

- Lo switch funziona come server DHCP IPv4 che serve gli indirizzi IP di più pool/ambiti DHCP

- Supporto delle opzioni DHCP

Sicurezza

Funzionalità

Descrizione

Protocollo SSH (Secure Shell)

SSH sostituisce in modo sicuro il traffico Telnet. SCP (Secure Copy Protocol) utilizza anche SSH. SSH v1 e v2 sono supportati.

SSL (Secure Sockets Layer)

Supporto SSL: Cripta tutto il traffico HTTPS, consentendo un accesso altamente sicuro alla GUI di gestione basata su browser nello switch.

IEEE 802.1X (ruolo Autenticatore)

- 802.1X: Autenticazione e accounting RADIUS, hash MD5; VLAN guest; VLAN non autenticata, modalità host singolo/multiplo e sessioni singole/multiple

- Supporta 802.1X con limiti di tempo

- Assegnazione dinamica VLAN

Autenticazione basata sul Web

L'autenticazione basata sul Web fornisce il controllo dell'ingresso in rete tramite browser Web a qualsiasi dispositivo host e sistema operativo.

Protezione STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU)

Meccanismo di protezione della rete da configurazioni non valide. Una porta abilitata per BPDU Guard viene chiusa se si riceve un messaggio BPDU su tale porta.

STP Root Guard

In questo modo, i dispositivi periferici che non sono sotto il controllo dell'amministratore di rete non possono diventare nodi radice dello Spanning Tree Protocol.

snooping DHCP

Filtra i messaggi DHCP con indirizzi IP non registrati e/o provenienti da interfacce non attendibili o impreviste. In questo modo si impedisce ai dispositivi non autorizzati di comportarsi come server DHCP.

IPSG (IP Source Guard)

Quando IP Source Guard è abilitato su una porta, lo switch filtra i pacchetti IP ricevuti dalla porta se gli indirizzi IP di origine dei pacchetti non sono stati configurati in modo statico o appresi in modo dinamico dallo snooping DHCP. In questo modo si evita lo spoofing degli indirizzi IP.

DAI (Dynamic ARP Inspection)

Lo switch scarta i pacchetti Address Resolution Protocol (ARP) da una porta se non sono presenti binding IP/MAC statici o dinamici o se esiste una discrepanza tra gli indirizzi di origine o di destinazione nel pacchetto ARP. Questo previene gli attacchi man-in-the-middle.

Binding IP/MAC/porta (IPMB)

Le funzionalità precedenti (Snooping DHCP, IP Source Guard e Ispezione ARP dinamica) interagiscono per prevenire attacchi DOS nella rete, aumentando in tal modo la disponibilità della rete.

Tecnologia Secure Core (SCT)

Accertarsi che lo switch riceva e elabori la gestione e il traffico di protocollo, a prescindere dalla quantità di traffico ricevuto.

SSD (Secure Sensitive Data)

Meccanismo per gestire in modo sicuro i dati sensibili (password, chiavi e così via) sullo switch, popolarli su altri dispositivi e proteggere la configurazione automatica. L'accesso per la visualizzazione dei dati sensibili come testo normale o crittografato viene fornito in base al livello di accesso configurato dall'utente e al metodo di accesso dell'utente.

Isolamento di layer 2 - Private VLAN Edge (PVE) con VLAN di comunità

Il protocollo PVE (noto anche come porte protette) fornisce l'isolamento di layer 2 tra i dispositivi della stessa VLAN e supporta più uplink.

Sicurezza porta

Possibilità di bloccare gli indirizzi MAC di origine sulle porte e limitare il numero di indirizzi MAC appresi.

Servizio utente chiamata in ingresso autenticazione remota

(RADIUS), Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+)

Supporta l'autenticazione RADIUS e TACACS; lo switch funziona come client

Controllo temporale

Trasmissione, multicast e unicast sconosciuto

Accounting RADIUS

Le funzioni di accounting RADIUS consentono l'invio di dati all'inizio e alla fine dei servizi, indicando la quantità di risorse (ad esempio ora, pacchetti, byte e così via) utilizzate durante la sessione.

Protezione DoS (Denial of Service)

Prevenzione degli attacchi DoS

Access Control Lists (ACLs)

- Supporto per un massimo di 512 regole

- Limite di drop o velocità basato su MAC di origine e destinazione, ID VLAN o indirizzo IP, protocollo, porta, DSCP (Differentiated Services Code Point)/precedenza IP, porte di origine e di destinazione TCP/UDP, priorità 802.1p, tipo Ethernet, pacchetti ICMP (Internet Control Message Protocol), pacchetti IGMP, flag TCP, ACL basati sul tempo supportati.

Quality of Service (QoS)

Funzionalità

Descrizione

Livelli di priorità

8 code hardware per porta

Programmazione

Assegnazione di code WRR (Weighted Round-Robin) e priorità rigida basata su DSCP e classe di servizio (802.1p/CoS)

Class of Service

Basato su porta; VLAN 802.1p basata sulla priorità; Precedenza IP IPv4/v6, ToS (Type of service) e basato su DSCP; Servizi differenziati (DiffServ); classificazione e re-contrassegno degli ACL, QoS attendibile

Limitazione della velocità

Policer in ingresso; modanatura in uscita e controllo della velocità; per VLAN, per porta e basato sul flusso

Prevenzione delle congestioni

È necessario un algoritmo per la prevenzione delle congestioni TCP per ridurre e prevenire la sincronizzazione globale delle perdite TCP

Standard

Funzionalità

Descrizione

Standard

Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T, LACP IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, controllo di flusso IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, GARP e GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, VLAN IEEE 802 RSTP 1w, IEEE 802.1s Multiple STP, autenticazione dell'accesso alla porta IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855 6, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624 RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 430, RFC 1213 RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 265 RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Funzionalità

Descrizione

IPv6

- Modalità host IPv6

- IPv6 over Ethernet

- IPv6/IPv4 Dual Stack

- Individuazione router adiacenti e router (ND) IPv6

- Configurazione automatica indirizzo IPv6 senza stato

- Rilevamento MTU (Maximum Transmission Unit) del percorso

- Rilevamento indirizzi duplicati (DAD)

- ICMP versione 6

QoS IPv6

Assegnazione di priorità ai pacchetti IPv6 nell'hardware

ACL IPv6

Elimina o limita la velocità dei pacchetti IPv6 nell'hardware

- IPv6 First Hop Security

- Protezione AR

- Ispezione ND

- Protezione DHCPv6

- Tabella di binding router adiacente (voci statiche e di snooping)

- Controllo integrità binding router adiacente

Snooping Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)

Consegna dei pacchetti multicast IPv6 solo ai destinatari richiesti

Applicazioni IPv6

Web/SSL, server Telnet/SSH, client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configurazione automatica DHCP, protocollo Cisco Discovery (CDP), protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Richiesta di commenti (RFC) IPv6 supportata

- RFC 443 (che obsoleta RFC 2463) - ICMP versione 6

- RFC 4291 (che obsoleta la RFC 3513) - Architettura degli indirizzi IPv6

- RFC 4291 - Architettura di indirizzamento IPv6

- RFC 2460 - Specifica IPv6

- RFC 4861 (obsoleta RFC 2461) - Rilevamento router adiacenti per IPv6

- RFC 4862 (che obsoleta la RFC 2462) - Configurazione automatica indirizzi IPv6 senza stato

- RFC 1981 - Rilevamento dell'MTU del percorso

- RFC 4007 - Architettura degli indirizzi con ambito IPv6

- RFC 3484 - Meccanismo di selezione degli indirizzi predefinito

Gestione

Funzionalità

Descrizione

Interfaccia utente Web

Utilità di configurazione switch incorporata per una semplice configurazione dei dispositivi basata su browser (HTTP/HTTPS). Supporto di configurazione, dashboard di sistema, manutenzione e monitoraggio del sistema

Protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP versioni 1, 2c e 3 con supporto per trap e SNMP versione 3 User-based Security Model (USM)

MIB (Standard Management Information Base)

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfambers-MIB

ianaifty-MIB

ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC 1155-SMI

RFC 1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

RFC 1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

rfc 1213-MIB

RFC-1757-MIB - RFC

1215.my SNMPv2-

CONF.mio

SNMPv2-TC.my

rfc 2674-MIB

RFC 2575-MIB

RFC 2573-MIB

rfc 223-MIB

RFC 2013-MIB

rfc 2012-MIB

rfc 2011-MIB

draft-ietf-entmib-sensor-MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc 1389-MIB

RFC 1493-MIB

rfc 1611-MIB

rfc 1612-MIB

rfc 1850-MIB

RFC 1907-MIB

rfc 2571-MIB

RFC 2572-MIB

RFC 2574-MIB

RFC 2576-MIB

rfc 2613-MIB

rfc 265-MIB

rfc 268-MIB

rfc 2737-MIB

rfc 2925-MIB

rfc 3621-MIB

rfc 468-MIB

rfc 4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

MIB privati

CISCO SB-ldp-MIB CISCO SB-S

brgmulticast-MIB CISCOSB-3

bridgemibobjects-MIB

CISCO SB-bonjour-MIB

CISCO SB-dhcpcl-MIB

CISCO SB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCO SB-traceroute-MIB

CISCO SB-telnet-MIB

CISCO SB-stormctrl-MIB

CISCO SB-ssh-MIB

CISCO SB-socket-MIB

CISCO SB-sntp-MIB

CISCO SB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCO SB-multisessionterminal-MIB

CISCO SB-mri-MIB

CISCO SB-jumboframes-MIB

CISCO SB-gvrp-MIB

CISCO SB-endofmib-MIB

CISCO SB-dot1x-MIB

CISCO SB-deviceparams-MIB

CISCO SB-cli-MIB

CISCO SB-cdb-MIB

CISCO SB-brgmacswitch-MIB

CISCO SB-3sw2swtables-MIB

CISCO SB-smartPorts-MIB

CISCO SB-tbi-MIB

CISCO SB-macbaseprio-MIB

CISCO SB-policy-MIB

CISCO SB-env_mib

CISCO SB-sensor-MIB

CISCO SB-aaa-MIB

CISCO SB-application-MIB

CISCO SB-bridging-security-MIB

CISCO SB-copy-MIB

CISCO SB-CpuCounters-MIB

CISCO SB-Custom1BonjourService-MIB

CISCO SB-dhcp-MIB

CISCO SB-dlf-MIB

CISCO SB-dnscl-MIB

CISCO SB-embweb-MIB

CISCO SB-fft-MIB

CISCO SB-file-MIB

CISCO SB-greeneth-MIB

CISCO SB-interfaces-MIB

CISCO SB-interfaces_recovery-MIB

CISCO SB-ip-MIB

CISCO SB-iprouter-MIB

CISCO SB-ipv6-MIB

CISCO SB-minginf-MIB

CISCO SB-lcli-MIB

CISCO SB-localization-MIB

CISCO SB-mcmngr-MIB

CISCO SB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCO SB-Poe-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCO SB-rmon-MIB

CISCO SB-rs232-MIB

CISCO SB-SecuritySuite-MIB

CISCO SB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCO SB-banner-MIB

CISCO SB-syslog-MIB

CISCO SB-TcpSession-MIB

CISCO SB-traps-MIB

CISCO SB-trunk-MIB

CISCO SB-tuning-MIB

CISCO SB-tunnel-MIB

CISCO SB-udp-MIB

CISCO SB-vlan-MIB

CISCO SB-ipstdacl-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCObsp-DebugCapabilities-MIB

CISCO SB-CDP-MIB

CISCO SB-vlanVoice-MIB

CISCO SB-EVENTS-MIB

CISCO SB-sysing-MIB

CISCO SB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

CISCO SB-eee-MIB

CISCO SB-ssl-MIB

CISCO SB-qosclimib-MIB

CISCO SB-digitalkeymanage-MIB

CISCO SB-tbp-MIB

CISCO SMB-MIB

CISCO SB-sec-MIB

CISCO SB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCO SB-rfc2925-MIB

RMON (monitoraggio da remoto)

L'agente software RMON integrato supporta 4 gruppi RMON (cronologia, statistiche, allarmi ed eventi) per una gestione, un monitoraggio e un'analisi migliorati del traffico

Doppio stack IPv4 e IPv6

Coesistenza di entrambi gli stack di protocolli per facilitare la migrazione

Aggiornamento firmware

- Aggiornamento del browser Web (HTTP/HTTPS) e TFTP e aggiornamento su SCP in esecuzione su SSH

- L'aggiornamento può essere avviato anche tramite la porta console

- Due immagini per aggiornamenti del firmware resilienti

Mirroring delle porte

È possibile eseguire il mirroring del traffico su una porta o su una VLAN per analizzarlo con un analizzatore di rete o una sonda RMON. È possibile eseguire il mirroring di fino a 8 porte di origine su una porta di destinazione. È supportata una singola sessione

Mirroring VLAN

È possibile eseguire il mirroring del traffico proveniente da una VLAN su una porta per analizzarlo con un analizzatore di rete o una sonda RMON. È possibile eseguire il mirroring di fino a 8 VLAN di origine su una porta di destinazione. È supportata una singola sessione.

DHCP (opzioni 12, 66, 67, 82, 129 e 150)

Le opzioni DHCP semplificano il controllo da un punto centrale (server DHCP) per ottenere indirizzo IP, configurazione automatica (con download del file di configurazione), inoltro DHCP e nome host

Secure Copy (SCP)

Trasferimento sicuro dei file da e verso lo switch

Configurazione automatica con download file Secure Copy (SCP)

Implementazione di massa sicura con protezione dei dati sensibili

File di configurazione modificabili in formato testo

I file di configurazione possono essere modificati con un editor di testo e scaricati su un altro switch, semplificando così l'installazione di massa

SmartPort

Configurazione semplificata di QoS e funzionalità di sicurezza

Smartports automatico

Applica l'intelligence fornita tramite i ruoli Smartport e la applica automaticamente alla porta in base ai dispositivi rilevati tramite Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Ciò semplifica le installazioni zero-touch.

CLI Textview

Interfaccia della riga di comando con script. Sono supportati sia una CLI completa che una CLI basata su menu. i livelli di privilegi utente 1, 7 e 15 sono supportati dalla CLI.

Servizi cloud

Supporto per Cisco Small Business FindIT Network Tool

Localizzazione

Localizzazione della GUI e della documentazione in più lingue

Altre funzioni di gestione

Traceroute gestione di una rete IP unica; HTTP/HTTPS SSH; RAGGIO; mirroring delle porte; aggiornamento TFTP; client DHCP; BOOTP SNTP aggiornamento Xmodem; diagnostica dei cavi; ping syslog Client Telnet (supporto sicuro SSH)

Funzionamento della porta a tempo

Collegamento attivo o inattivo in base alla pianificazione definita dall'utente (quando la porta è amministrativamente attiva)

Banner di accesso

Configurazione di più banner per Web e CLI

Risparmio energetico

Funzionalità

Descrizione

Conformità EEE (802.3az)

Supporta 802.3az su tutte le porte in rame (modelli SG350)

Rilevamento energia

- Disattiva automaticamente l'alimentazione sulle porte Gigabit Ethernet e 10/100 RJ-45 quando rileva un collegamento non attivo

- La modalità attiva viene ripresa senza perdere alcun pacchetto quando lo switch rileva il collegamento

Rilevamento lunghezza cavo

Regola l'intensità del segnale in base alla lunghezza del cavo per i modelli Gigabit Ethernet. Riduce il consumo energetico dei cavi di lunghezza inferiore a 10 m.

Disabilitazione dei LED delle porte

I LED possono essere spenti manualmente per risparmiare energia

Generale

Funzionalità

Descrizione

Frame jumbo

Dimensioni dei frame fino a 9.000 (9.216) byte supportati sulle interfacce 10/100 e Gigabit

Tabella MAC

Fino a 16K (16384) indirizzi MAC

Individuazione

Funzionalità

Descrizione

Bonjour

Lo switch si annuncia tramite il protocollo Bonjour

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) con LLDP-MEDExtensions

LLDP consente allo switch di annunciare la propria identificazione, configurazione e funzionalità ai dispositivi adiacenti che archiviano i dati in un MIB. LLDP-MED è un miglioramento a LLDP che aggiunge le estensioni necessarie per i telefoni IP.

Protocollo Cisco Discovery

Lo switch viene annunciato tramite il protocollo Cisco Discovery Protocol. Impara inoltre a conoscere il dispositivo connesso e le sue caratteristiche tramite il protocollo Cisco Discovery.

PoE (Power Over Ethernet)

Funzionalità

Descrizione

PoE 802.3af o PoE+ 802.3at distribuiti su una delle porte RJ-45 nei budget di alimentazione elencati

Gli switch supportano 802.3at PoE+, 802.3af, 802.3xx 60W e Cisco PoE prestandard (legacy). Potenza massima di 60 W a qualsiasi porta 10/100 o Gigabit Ethernet per i dispositivi supportati da PoE+ e 15,4 W per i dispositivi supportati da PoE, fino a raggiungere il budget PoE per lo switch. La potenza totale disponibile per PoE per switch è la seguente:

Nome modello

Alimentazione dedicata a PoE

Numero di porte che supportano PoE

SF350-48P

382 W

48

SF350-48MP

740 W

48

SG350-10P

62 W

8

SG350-10MP

62 W

8

SG355-10P

124 W

8

SG350-28P

195 W

24

SG350-28MP

382 W

24

Interfacce fisiche

Funzionalità

Descrizione

Porte

Nome modello

Porte di sistema totali

Porte RJ-45

Porte combo (RJ-45 + SFP)

SF350-48

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48P

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48MP

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet

SG350-10

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG350-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG355-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG350-10MP

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG350-28

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet combo

SG350-28P

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet combo

SG350-28MP

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slot SFP, 2 Gigabit Ethernet combo

Pulsanti

Pulsante Reimposta

Tipo di cablaggio

doppino intrecciato non schermato (UTP) categoria 5 o superiore per 10BASE-T/100BASE-TX;

Ethernet UTP categoria 5 o superiore per 1000BASE-T

LED

Sistema, Link/Act, PoE, velocità, opzione di risparmio energetico a LED

Flash

32 MB

Memoria CPU

256 MB

Buffer pacchetto

Funzionalità

Descrizione

Buffer pacchetto

Tutti i numeri vengono aggregati su tutte le porte quando i buffer vengono condivisi in modo dinamico:

Nome modello

Buffer pacchetto

SF350-48

24 MB

SF350-48P

24 MB

SF350-48MP

24 MB

SG350-10

12 MB

SG350-10P

12 MB

SG355-10P

12 MB

SG350-10MP

12 MB

SG350-28

12 MB

SG350-28P

12 MB

SG350-28MP

12 MB

Moduli SFP supportati

SKU

Supporti

Speed

Distanza massima

MGBSX1

Fibra multimodale

1000 Mbps

350 m

MGBLH1

Fibra ottica a modalità singola

1000 Mbps

40 km

MGBT1

Fibra ottica a modalità singola

1000 Mbps

100 km

Ambientale

Funzionalità

Descrizione

Dimensioni (L x A x P)

SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP:

27,94 x 29,94 cm (279,4 x 44,45 x 170 mm)

SG355-10P, SG350-28:

17,3" x 1,45" x 10,1" (440 x 44,45 x 202 mm)

SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP:

17,3" x 1,45" x 10,1" (440 x 44,45 x 257 mm)

SF350-48P, SF350-48MP:
17,3" x 1,45" x 13,78" (440 x 44,45 x 350 mm)

Peso unitario

SF350-48: 3,57 kg

SF350-48P: 5,59 kg

SF350-48MP: 5,61 kg

SG350-10: 1,09 kg

SG350-10P 1,19 kg

SG355-10P: 2,36 kg

SG350-10MP: 1,19 kg

SG350-28: 2,75 kg

SG350-28P: 3,83 kg

SG350-28MP: 3,37 kg

Alimentazione

100-240V 50-60 Hz, interno, universale: SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

100-240V 50-60 Hz, 0,7A, esterno: SG350-10

100-240 V 50-60 Hz, 1,5 A, esterna: SG350-10P

100-240V 50-60 Hz, interno, universale: SG355-10P
100-240V 50-60 Hz, 2,0A, esterna: SG350-10MP

Certificazione

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marchio CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A

Temperatura di esercizio

SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

Da 0°C a 40°C

SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P

Da 0°C a 45°C

SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP

Da 0°C a 50°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 90%, relativa, senza condensa

Umidità di conservazione

Da 10% a 90%, relativa, senza condensa

Rumore acustico e MTBF

Nome modello

FAN (numero)

Rumore acustico

MTBF  @40°C  h)

SF350-48

Senza ventole

N/D

277,653

SF350-48P

3

53,7 dB a 40 C

182,270

SF350-48MP

4

49,8 dB a 40 C

191,951

SG350-10

Senza ventole

N/D

308,196

SG350-10P

Senza ventole

N/D

205,647

SG355-10P

Senza ventole

N/D

296,426

SG350-10MP

Senza ventole

N/D

80,093

SG350-28

Senza ventole

N/D

367,209

SG350-28P

2

47,9 dB a 40 C

396,687

SG350-28MP

4

49,6 dB a 40 C

54 dB a 50 C

213,373