Introduzione

Gli switch Cisco Sx350 con gestione completa sono switch standalone che forniscono porte Combo + PoE Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) e Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 su modelli specifici. Gli switch sono dotati di processori a pacchetti di nuova generazione altamente integrati per applicazioni Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) con prestazioni wire-speed complete.

L'utility basata sul Web consente di installare e gestire la rete in modo efficiente. La configurazione e la risoluzione dei problemi possono essere effettuate facilmente con strumenti facili da usare come Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT e Cisco Smartports, che consentono alla rete di rilevare e configurare automaticamente tutti i dispositivi Cisco connessi.

Lo scopo di questo articolo è mostrare le caratteristiche degli switch completamente gestiti serie Sx350.

Caratteristiche del prodotto

- Prevenzione Link Flap

- Supporta il rilevamento automatico dei moduli SFP di piccole dimensioni 100M o 1000M e la configurazione automatica della velocità corretta.

- Configurazione manuale della velocità delle porte SFP

- Porta USB che consente quanto segue:

- Backup dei file di configurazione

- Caricamento di nuove immagini o file di configurazione

- QoS (Quality of Service)

- Criteri in uscita

- Access Control List (ACL) in uscita

- 2 Velocità 3 Colori (2R3C)

- SPAN (Port Monitor/Switched Port Analyzer)

- SPAN a 7 sessioni

- Mirroring del flusso basato su regole

- Gestione switch

- Modificatore di output CLI (Command Line Interface)

- Supporto Bonjour IPv6

- Utility basata sul Web

- Ricerca

- Procedure guidate: ACL

- Icona Salva

- Popup Syslog

-Show tech-support

- Monitoraggio del traffico

- Grafico Cronologia/Contatori

- sFlow v5

- PHY

- 88E1680 - Ricetrasmettitore Ethernet 10/100/1000 Mbps a risparmio energetico integrato

- 88E3680 - Ricetrasmettitore Ethernet 10/100 Mbps a risparmio energetico integrato

- 88E1543 - Supporto porta combinata

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flash - NAND da 256 MB

- VLAN (Virtual Local Area Network) basata sul protocollo

- VLAN basata su subnet IP

- Aggregazione di registrazione disabilitata per impostazione predefinita

- Supporto porta PD

- Il nuovo chipset PoE consente ai dispositivi di funzionare come client di alimentazione e richiedere un consumo energetico specifico

- Il controller PoE incorporato nell'ASIC di rete (AC3) consente una maggiore velocità di comunicazione tra l'ASIC di rete e il chip PoE

- Due porte combinate composte da un'interfaccia RJ45 e un'interfaccia Mini-GBIC (SFP)

- Le altre porte sono PSE: af/at

- Porta console/terminale (RJ45) per la gestione dei dispositivi e il debug

- Dati asincroni di otto bit di dati

- Bit di stop

-Nessuna parità

- La velocità in baud predefinita è 115200 bps

- Supporto porta USB 2.0

- FAT32 per lettura/scrittura

- NTFS per sola lettura

PoE (Power over Ethernet))Switch

- SF350-48P Switch gestito 10/100 a 48 porte

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE/Power Sourcing Equipment (PSE) su 48 porte FE

- Budget PoE 375 W

- SF350-48MP Switch gestito 10/100 a 48 porte

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE su 48 porte FE

- Budget PoE 740 W

- SG350-28P - 28 porte GigabitPoE Switch gestito

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE su 24 porte GE

- Budget PoE 185 W

- SG350-28MP- 28 porte Gigabit PoE Switch gestito

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE su 24 porte GE

- Budget PoE 375 W

- SG350-10P - 10 porte Gigabit Switch gestito

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) su 8 GE

- Budget 62 W + 2 porte Power-Device (PD)

- SG350-10MP a 10 porte Gigabit Switch gestito

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) su 8 GE

- Budget 124 W + 2 porte PD

- SG355-10P 10 porte Gigabit Switch gestito

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) su 8 GE

- Budget 62 W + 2 porte PD

Switch non PoE

- SG350-10 Gigabit Managed Switch a 10 porte

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- 1 porta PD AT/AF

- SG350-28 Gigabit Managed Switch a 28 porte

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- SF350-48 Gigabit Managed Switch a 48 porte

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

Nota: Per ulteriori informazioni sulle specifiche di prodotto e hardware degli switch completamente gestiti della serie Sx350, fare clic qui.

Visualizzazioni dei prodotti

Nota: l'aspetto effettivo degli switch può variare a seconda del modello esatto del dispositivo. Le immagini seguenti sono tratte dal SG350-28P.

Vista dall'alto

Il testo e il logo Cisco sono visualizzati nella parte superiore del dispositivo.

Vista frontale

Sul pannello anteriore del dispositivo, è possibile visualizzare il LED di sistema, il pulsante Reset e tutte le porte. In particolare, queste porte sono le porte USB, le porte RJ45 con i relativi indicatori LED e le porte SFP. Il numero di porte e la disponibilità degli indicatori LED variano a seconda del modello di switch in uso.

Vista posteriore

Le porte Power e Console si trovano sul retro del dispositivo. La porta console collega lo switch alla porta seriale del computer utilizzando il cavo console in dotazione.

Contenuto della raccolta

Nota: L'aspetto effettivo degli elementi riportati di seguito può variare a seconda del modello esatto del dispositivo.

a)  b)

c)  d)

a) Switch gestito serie Sx350

b) Cavo di alimentazione

c) Cavo console

d) Guida di avviamento rapido

Requisiti minimi

- Router con supporto PoE, iniettore PoE o adattatore di alimentazione CA

- Cavo di rete Ethernet categoria 5

- TCP/IP, scheda di rete e sistema operativo (ad esempio Microsoft Windows, Linux o Mac OS X) installati in ogni computer della rete

- browser Web abilitato per Java per la configurazione basata su Web, ad esempio Mozilla Firefox 20 o versione successiva; Google Chrome 23 o successivo; Safari 5.1 o versione successiva

Dettagli tecnici

Porte/Button

Funzione

Nomi LED

Comportamento dei LED

LED di riferimento

Pulsante Reimposta

Ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo

N/D

N/D

N/D

USB

Gestione file

N/D

N/D

N/D

Sistema

LED a due colori

Sistema

VERDE

- OFF - Sistema OFF

- Solido - Il sistema è acceso e pronto

- Lampeggiante - Avvio/Test automatico di sistema o acquisizione indirizzo IP

AMBRA

- Lampeggiante - rilevamento hardware non riuscito

Switch non PoE: 10/100 M

RJ45

Link/Act e velocità

LED sinistro COLLEGAMENTO/ACT

Verde

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

Velocità LED destra

Verde

- OFF: viene rilevato un collegamento di 10 MB o nessun collegamento

- Solido - Rilevato collegamento 100M

Switch non PoE:

10/1000 MB

RJ45

Link/Act e velocità

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

Velocità LED destra

VERDE

- OFF - Rilevato collegamento 10M/100M o nessun collegamento

- Solido - Rilevato collegamento 1000M

Porte PoE RJ45

Link/Act e PoE

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

LED destro

PoE

AMBRA

- OFF - Nessun PD rilevato

- Solido - Rilevato 802.3 af/at PD

- Lampeggiante - Negoziazione

Porte Combo

Link/Act e velocità

Le porte SFP condividono con RJ45

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

Velocità LED destra

VERDE

- OFF - Rilevato collegamento 10M/100M o nessun collegamento

- Solido - Rilevato collegamento 1000M

Porte SFP

Porta Mini-GBIC dedicata

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

LED destro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Lampeggiante - Dati Rx/Tx

Contenuti correlati

Configurazione di ACL su uno switch gestito serie Sx350 con la Configurazione guidata Access Control List (ACL)

Configurazione delle impostazioni iniziali di uno switch mediante la procedura guidata