Obiettivo

Syslog è un metodo per raccogliere messaggi dai dispositivi a un server che esegue una funzione di registrazione dei messaggi per i processi di sistema e delle applicazioni. Un servizio Syslog accetta i messaggi e li archivia in file o li stampa in base a un semplice file di configurazione. Questa forma di registrazione fornisce l'archiviazione a lungo termine protetta per i registri ed è utile sia nella risoluzione dei problemi di routine che nella gestione degli incidenti.

Questo articolo ha lo scopo di mostrare come visualizzare e comprendere i messaggi popup di Syslog su uno switch gestito serie Sx350.

Dispositivi interessati

- Serie SF350

- Serie SG350

Versione del software

- 2.1.0.63

Popup Visualizza informazioni syslog

Quando un nuovo syslog viene scritto nel file di log della RAM (Random Access Memory), una notifica o un popup viene visualizzato entro 10 secondi nell'utility basata sul Web. I popup di notifica per tutti i messaggi Syslog creati negli ultimi 10 secondi vengono visualizzati nell'angolo inferiore destro dello schermo e si dissolvono automaticamente dopo 15 secondi.

Il popup di notifica contiene i seguenti elementi:

- Titolo notifica: indica che il messaggio è una notifica Syslog e visualizza il livello di gravità del Syslog.

- Contenuto o corpo del testo effettivo della notifica.

- Un collegamento alla schermata RAM nell'utility basata sul Web.

Nota: Per passare manualmente alla schermata RAM, accedere all'utility basata sul Web e selezionare Stato e statistiche > Visualizza registro > Memoria RAM.

In questa pagina è anche possibile abilitare o disabilitare i messaggi popup del syslog.

- Icona che mostra una rappresentazione grafica del livello di gravità del syslog.

- I livelli di gravità Informational e Notice verranno mostrati con l'icona blu Informational Severity.

- Il livello di gravità dell'avviso viene visualizzato con l'icona di avviso gialla.

- Il syslog di livello di gravità superiore a quello di avviso viene visualizzato con l'icona di errore rossa.

- Pulsante di chiusura che consente di chiudere il popup di notifica specifico.