Obiettivo

Le impostazioni di timeout della sessione inattiva determinano l'intervallo di inattività delle sessioni di gestione prima del timeout. Una volta raggiunto il valore di tempo, è necessario accedere nuovamente per poter ristabilire la connessione per le seguenti sessioni:

- Sessione HTTP

- Sessione HTTPS

- Sessione console

- Sessione Telnet

- Sessione SSH

Dispositivi interessati

- Serie Sx250

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Versione del software

- 2.3.0.130

Configura impostazioni timeout sessione inattiva

Passaggio 1. Accedere allo switch.

Passaggio 2. Scegliere Amministrazione > Timeout sessione inattiva.

Passaggio 3. Scegliere l'ora di timeout della sessione HTTP dall'elenco a discesa corrispondente. Se un browser rimane inattivo per un periodo di tempo superiore al valore di timeout specificato, lo switch chiude la sessione. Il valore predefinito è 10 minuti. Nell'esempio, viene scelto 30 minuti per il timeout della sessione HTTP.

Passaggio 4. Scegliere il Timeout sessione HTTPS dall'elenco a discesa corrispondente. Se un browser rimane inattivo per un periodo di tempo superiore al valore di timeout specificato, lo switch chiude la sessione. Il valore predefinito è 10 minuti. Nell'esempio, viene scelto 30 per il timeout della sessione HTTPS.

Passaggio 5. Scegliere l'opzione Timeout sessione console dall'elenco a discesa corrispondente. Se la sessione della console rimane inattiva per un periodo di tempo superiore al valore di timeout specificato, lo switch chiude la sessione. Il valore predefinito è 10 minuti. Nell'esempio, per Timeout sessione console si sceglie Mai.

Passaggio 6. Scegliere l'opzione Timeout sessione Telnet dall'elenco a discesa corrispondente. Una sessione telnet è una connessione remota a una rete specifica. Se la sessione telnet rimane inattiva per un periodo di tempo superiore al valore di timeout specificato, lo switch chiude la sessione. Il valore predefinito è 10 minuti. Nell'esempio, viene scelto 30 minuti per il timeout della sessione Telnet.

Passaggio 7. Selezionare il tempo di timeout della sessione SSH dall'elenco a discesa corrispondente. Una sessione SSH è una connessione remota a una rete specifica ma, a differenza di telnet, offre la crittografia. Se la sessione SSH rimane inattiva per più del valore di timeout specificato, lo switch chiude la sessione. Il valore predefinito è 10 minuti. Nell'esempio, viene scelto 30 minuti per il timeout della sessione SSH.

Passaggio 8. Fare clic su Applica.

Passaggio 9. (Facoltativo) Fare clic su Salva.

A questo punto, è necessario configurare le impostazioni di timeout della sessione di inattività sullo switch.