Introduzione

Gli Smart Switch Cisco serie Sx250 sono progettati per facilitare la configurazione, la gestione e la risoluzione dei problemi, consentendo di concentrarsi sulle priorità aziendali. Questi switch sono dotati di una nuova generazione di processori di pacchetti altamente integrati e a costi contenuti destinati alle applicazioni Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) con porte Fast Ethernet (FE) o Gigabit Ethernet (GE) a prestazioni wire-speed complete e piattaforme GE Combo.

L'utility basata sul Web consente di installare e gestire la rete in modo efficiente. La configurazione e la risoluzione dei problemi possono essere effettuate facilmente con strumenti facili da usare come Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT e Cisco Smartports, che consentono alla rete di rilevare e configurare automaticamente tutti i dispositivi Cisco connessi.

Questo articolo illustra le specifiche del prodotto degli Smart Switch Sx250.

Nota: Per informazioni sulle caratteristiche e le funzioni degli Smart Switch Sx250, fare clic qui.

Dispositivi interessati

- Serie SF250

- Serie SG250

Versione del software

- 2.2.5.68

Serie Sx250 - Caratteristiche tecniche

Prestazioni

Funzionalità

Descrizione

Capacità di switching e velocità di inoltro

Tutti gli switch sono wire-speed e non bloccano

Modello

Capacità in milioni di pacchetti al secondo (mpps) (pacchetti da 64 byte)

Capacità di switching in Gigabit al secondo (Gbps)

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

Switching di livello 2

Funzionalità

Descrizione

STP (Spanning Tree Protocol)

Supporto Spanning Tree 802.1d standard

Convergenza rapida tramite 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), abilitata per impostazione predefinita

Più istanze di Spanning Tree utilizzando 802.1s (MSTP); Sono supportate 8 istanze

Raggruppamento porte/aggregazione collegamenti

Supporto per il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

Fino a 4 gruppi

Fino a 8 porte per gruppo con 16 porte candidate per ogni LAG (dinamico) 802.3ad

VLAN

Supporto fino a 256 VLAN attive contemporaneamente

VLAN basate sulla porta e su tag 802.1Q

VLAN di gestione

VLAN voce

Il traffico vocale viene assegnato automaticamente a una VLAN specifica per la voce e trattato con i livelli appropriati di QoS. Le funzionalità vocali automatiche consentono l'installazione zero-touch in tutta la rete di endpoint voce e dispositivi di controllo delle chiamate.

Snooping IGMP (versioni 1, 2 e 3)

Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol) limita il traffico multicast che richiede un'intensa larghezza di banda solo ai richiedenti; supporta i gruppi multicast 4K (è supportato anche il multicasting specifico dell'origine).

Blocco HOL

Blocco del head-of-line (HOL).

Sicurezza

Funzionalità

Descrizione

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) crittografa tutto il traffico HTTPS, consentendo l'accesso sicuro all'utility basata sul Web nello switch.

IEEE 802.1X (ruolo autenticatore)

Autenticazione RADIUS, hash MD5, modalità host singolo/multiplo e sessioni singole/multiple.

SSD (Secure Sensitive Data)

Meccanismo per gestire in modo sicuro i dati sensibili (password, chiavi e così via) sullo switch, popolarli su altri dispositivi e proteggere la configurazione automatica. L'accesso per la visualizzazione dei dati sensibili come testo normale o crittografato viene fornito in base al livello di accesso configurato dall'utente e al metodo di accesso dell'utente.

Sicurezza porta

Possibilità di bloccare gli indirizzi MAC di origine sulle porte e limitare il numero di indirizzi MAC appresi.

RAGGIO

Supporta l'autenticazione RADIUS per l'accesso di gestione. Lo switch funziona come client.

Controllo Tempesta

Broadcast, multicast e unicast sconosciuto.

Prevenzione DoS

Prevenzione degli attacchi DoS (Denial-of-Service).

Quality of Service (QoS)

Funzionalità

Descrizione

Livelli di priorità

4 code hardware

Programmazione

Priorità rigorosa e round-robin ponderato (WRR)

Classe di servizio

Basato su porta; Basata sulla priorità della VLAN 802.1p; Precedenza IP IP IPv4/v6/basata su ToS/DSCP; DiffServ Assegnazione di code QoS attendibili in base a DSCP (Differentiated Services Code Point) e CoS (Class of Service) (802.1p/CoS)

Limitazione della velocità

Policer in ingresso, per VLAN, per porta

Standard

Funzionalità

Descrizione

Standard

Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T, protocollo di controllo dell'aggregazione dei collegamenti IEEE 802.3ad, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, controllo del flusso IEEE 802.3x, IEEE 802.3 e LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, IEEE 802.1s Multiple STP, autenticazione accesso porta IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 85 5, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1 286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2 863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 430

IPv6

Funzionalità

Descrizione

IPv6

Modalità host Ipv6

Ipv6 over Ethernet

Doppio Stack Ipv6/Ipv4

Individuazione router adiacenti e router (ND) Ipv6

Configurazione automatica indirizzo IPv6 senza stato

Rilevamento MTU (Maximum Transmission Unit) del percorso

Rilevamento indirizzi duplicati (DAD)

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) versione 6

Ipv6 su rete Ipv4 con supporto ISATAP (Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol)

Logo Gold certificato per USGv6 e Ipv6

QoS Ipv6

Assegnazione di priorità ai pacchetti Ipv6 nell'hardware

Snooping Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)

Consegna dei pacchetti multicast IPv6 solo ai destinatari richiesti

Applicazioni Ipv6

Web/SSL, ping, traceroute, SNTP (Simple Network Time Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), Syslog, client DNS, client DHCP, configurazione automatica DHCP

Supporto RFC Ipv6

RFC 443 (che obsoleta la RFC 2463): ICMPv6

RFC 4291 (che obsoleta la RFC 3513): Architettura indirizzi Ipv6

RFC 4291: Architettura di indirizzamento IP versione 6

RFC 2460: Specifica Ipv6

RFC 4861 (che obsoleta la RFC 2461): Individuazione router adiacenti per Ipv6

RFC 4862 (che obsoleta la RFC 2462): Configurazione Automatica Indirizzo Ipv6 Senza Stato

RFC 1981: Rilevamento MTU percorso

RFC 4007: Architettura Degli Indirizzi Con Ambito Ipv6

RFC 3484: Meccanismo di selezione degli indirizzi predefinito

RFC 5214 (obsoleta RFC 4214): Tunneling ISATAP

RFC 4293; MIB Ipv6: Convenzioni testuali e gruppo generale

RFC 3595: Etichetta flusso Convenzioni testuali per Ipv6

Gestione

Funzionalità

Descrizione

Utilità basata sul Web

Utilità di configurazione switch incorporata per una semplice configurazione dei dispositivi basata su browser (HTTP/HTTPS). Supporta la configurazione, il dashboard di sistema, la manutenzione del sistema e il monitoraggio.

SNMP

SNMP versioni 1, 2c e 3 con supporto per trap e SNMP v3 User-based Security Model (USM)

MIB standard

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc 2674-MIB

RFC 2575-MIB

RFC 2573-MIB

rfc 223-MIB

RFC 2013-MIB

rfc 2012-MIB

rfc 2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc 1389-MIB

RFC 1493-MIB

rfc 1611-MIB

rfc 1612-MIB

rfc 1850-MIB

RFC 1907-MIB

rfc 2571-MIB

RFC 2572-MIB

RFC 2574-MIB

RFC 2576-MIB

rfc 2613-MIB

rfc 265-MIB

rfc 268-MIB

rfc 2737-MIB

rfc 2925-MIB

rfc 3621-MIB

rfc 468-MIB

rfc 4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfambers-MIB

ianaifty-MIB

ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC 1155-SMI

RFC 1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

RFC 1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc 1213-MIB

RFC 1757-MIB

MIB privati

CISCO SB-lldp-MIB

CISCO SB-brgmulticast-MIB

CISCO SB-bridgemibobjects-MIB

CISCO SB-bonjour-MIB

CISCO SB-dhcpcl-MIB

CISCO SB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCO SB-traceroute-MIB

CISCO SB-telnet-MIB

CISCO SB-stormctrl-MIB

CISCO SSH-MIB

CISCO SB-socket-MIB

CISCO SB-sntp-MIB

CISCO SB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCO SB-multisessionterminal-MIB

CISCO SB-mri-MIB

CISCO SB-jumboframes-MIB

CISCO SB-gvrp-MIB

CISCO SB-endofmib-MIB

CISCO SB-dot1x-MIB

CISCO SB-deviceparams-MIB

CISCO SB-cli-MIB

CISCO SB-cdb-MIB

CISCO SB-brgmacswitch-MIB

CISCO SB-3sw2swtables-MIB

CISCO SB-smartPorts-MIB

CISCO SB-tbi-MIB

CISCO SB-macbaseprio-MIB

CISCO SB-env_mib-MIB

CISCO SB-policy-MIB

CISCO SB-sensor-MIB

CISCO SB-aaa-MIB

CISCO SB-application-MIB

CISCO SB-bridging-security-MIB

CISCO SB-copy-MIB

CISCO SB-CpuCounters-MIB

CISCO SB-Custom1BonjourService-MIB

CISCO SB-dhcp-MIB

CISCO SB-dlf-MIB

CISCO SB-dnscl-MIB

CISCO SB-embweb-MIB

CISCO SB-fft-MIB

CISCO SB-file-MIB

CISCO SB-greeneth-MIB

CISCO SB-greeneth-MIB

CISCO SB-interfaces-MIB

CISCO SB-interfaces_recovery-MIB

CISCO SB-ip-MIB

CISCO SB-iprouter-MIB

CISCO SB-ipv6-MIB

CISCO SB-minginf-MIB

CISCO SB-lcli-MIB

CISCO SB-localization-MIB

CISCO SB-mcmngr-MIB

CISCO SB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCO SB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCO SB-rmon-MIB

CISCO SB-rs232-MIB

CISCO SB-SecuritySuite-MIB

CISCO SB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCO SB-banner-MIB

CISCO SB-syslog-MIB

CISCO SB-TcpSession-MIB

CISCO SB-traps-MIB

CISCO SB-trunk-MIB

CISCO SB-tuning-MIB

CISCO SB-tunnel-MIB

CISCO SB-udp-MIB

CISCO SB-vlan-MIB

CISCO SB-ipstdacl-MIB

CISCO SB-eee-MIB

CISCO SB-ssl-MIB

CISCO SB-digitalkeymanage-MIB

CISCO SB-qosclimib-MIB

CISCO SB-digitalkeymanage-MIB

CISCO SB-tbp-MIB

CISCO SMB-MIB

CISCO SB-sec-MIB

CISCO SB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCO SB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCObsp-DebugCapabilities-MIB

CISCO SB-CDP-MIB

CISCO SB-vlanVoice-MIB

CISCO SB-EVENTS-MIB

CISCO SB-sysing-MIB

CISCO SB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

RMON (monitoraggio da remoto)

L'agente software RMON integrato supporta 4 gruppi RMON (cronologia, statistiche, allarmi ed eventi) per una gestione, un monitoraggio e un'analisi migliorati del traffico

Doppio stack Ipv4 e Ipv6

Coesistenza di entrambi gli stack di protocolli per facilitare la migrazione

Aggiornamento del firmware

Aggiornamento browser Web (HTTP/HTTPS) e TFTP e SCP

Mirroring delle porte

È possibile eseguire il mirroring del traffico su una porta per analizzarlo con un analizzatore di rete o una sonda RMON. È possibile eseguire il mirroring di fino a 4 porte di origine su una porta di destinazione.

Mirroring VLAN

È possibile eseguire il mirroring del traffico proveniente da una VLAN su una porta per analizzarlo con un analizzatore di rete o una sonda RMON. È possibile eseguire il mirroring di fino a 4 VLAN di origine su una porta di destinazione.

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (opzioni 12, 66, 67, 129 e 150)

Le opzioni DHCP semplificano il controllo da un punto centrale (server DHCP), in modo da ottenere indirizzo IP, configurazione automatica (con download del file di configurazione), inoltro DHCP e nome host.

Configurazione automatica

Consente l'installazione di massa con protezione dei dati sensibili.

Configurazioni modificabili dal testo

I file di configurazione possono essere modificati con un editor di testo e scaricati su un altro switch, semplificando così l'installazione di massa.

SmartPort

Configurazione semplificata di QoS e funzionalità di sicurezza.

Smartports automatico

Applica automaticamente l'intelligence fornita tramite i ruoli Smartports alla porta in base ai dispositivi rilevati tramite Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Ciò semplifica le installazioni zero-touch.

Servizi cloud

Supporto per Cisco Active Advisor

Localizzazione

Localizzazione dell'utilità e della documentazione basata sul Web in più lingue

Banner di accesso

Configurazione di più banner per Web e CLI

Altre funzioni di gestione

Traceroute gestione di una rete IP unica; HTTP/HTTPS RAGGIO; mirroring delle porte; aggiornamento TFTP; client DHCP; Protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) diagnostica dei cavi; Ping syslog impostazioni automatiche dell'ora dalla stazione di gestione.

Verde (risparmio energetico)

Funzionalità

Descrizione

Rilevamento energia

Disattiva automaticamente l'alimentazione sulla porta RJ-45 quando viene rilevato il collegamento non attivo. La modalità attiva viene ripresa senza perdere alcun pacchetto quando lo switch rileva che il collegamento è attivo.

Rilevamento lunghezza cavo

Regola l'intensità del segnale in base alla lunghezza del cavo. Riduce il consumo energetico dei cavi più corti.

Conformità EEE (802.3az)

Supporta IEEE 802.3az su tutte le porte Gigabit Ethernet in rame.

Disabilitazione dei LED delle porte

I LED possono essere spenti manualmente per risparmiare energia.

Generale

Frame jumbo

Dimensioni dei frame fino a 9 KB. L'MTU predefinita è 2K byte.

Tabella MAC

8K.

Individuazione

Funzionalità

Descrizione

Bonjour

Lo switch viene pubblicizzato utilizzando il protocollo Bonjour.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) con estensioni LLDP-MED

Il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) consente allo switch di annunciare la propria identificazione, configurazione e funzionalità ai dispositivi adiacenti che memorizzano i dati in un MIB. LLDP-MED è un miglioramento a LLDP che aggiunge le estensioni necessarie per i telefoni IP.

Protocollo Cisco Discovery

Lo switch viene annunciato tramite il protocollo Cisco Discovery Protocol. Impara inoltre a conoscere il dispositivo connesso e le sue caratteristiche utilizzando Cisco Discovery Protocol.

Smartports automatico

Applica automaticamente l'intelligence fornita tramite i ruoli Smartports alla porta in base ai dispositivi rilevati tramite Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Questa funzionalità semplifica le installazioni zero-touch.

802.3at PoE+ e 802.3af PoE forniti su una delle porte RJ-45 nei limiti di budget elencati

I seguenti switch supportano 802.3at PoE+, 802.3af e Cisco PoE pre-standard (legacy). È prevista una potenza massima di 30,0 W a qualsiasi porta 10/100 o Gigabit Ethernet fino a raggiungere il budget PoE per lo switch. La potenza totale disponibile per PoE per switch è la seguente:

Modello

Alimentazione dedicata a PoE

Numero di porte che supportano PoE

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

Dispositivo alimentato da PoE (PD) e pass-through PoE

Oltre all'alimentazione CA, i modelli di switch compatti possono funzionare come dispositivi PoE alimentati da switch PoE collegati alle porte uplink. Lo switch può inoltre passare attraverso l'alimentazione dei dispositivi terminali PoE a valle, se necessario.

È possibile impostare un massimo di 60 W per porta uplink se lo switch PoE peer supporta 60 W PoE. Quando più porte uplink sono collegate a switch PoE, l'alimentazione prelevata da queste porte viene combinata.

Se l'alimentazione CA è collegata e funziona correttamente, è preferibile all'alimentazione PoE. L'alimentazione PoE può fungere da riserva alla fonte di alimentazione CA o essere utilizzata come unica fonte di alimentazione per lo switch.

Modello

Opzione di alimentazione

Alimentazione PoE disponibile (W)

Lo switch può essere alimentato con uplink?

SG250-10P

1 uplink PoE

Uplink 2 PoE

1 uplink PoE+

Uplink 2 PoE+

1 uplink PoE da 60 W

2 uplink PoE da 60 W

Alimentazione CA

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Consumo

Modello

Alimentazione verde (modalità)

Consumo energetico del sistema

Consumo (con PoE)

Dissipazione del calore (BTU/h)

SF250-48

EEE, Rilevamento energia

110 V=23,4 W

220 V=24,2 W

N/D

82.57

SF250-48HP

EEE, Rilevamento energia

110 V=43,1 W

220 V=44,3 W

110V=265,2W

220V=255,8W

904.90

SG250-10P

EEE, Rilevamento energia, A corto raggio

110 V=13,25 W

220V=13,42W

110V=85,19W

220V=84,17W

290.68

SG250-26

EEE, Rilevamento energia, A corto raggio

110 V=18,1 W

220 V=18,9 W

N/D

64.49

SG250-26HP

EEE, Rilevamento energia, A corto raggio

110 V=23,5 W

220 V=24,4 W

110 V=135,2 W

220 V=133,9 W

461.32

SG250-26P

EEE, Rilevamento energia, A corto raggio

110 V=34,2 W

220V=37,2W

110 V=262 W

220 V=254,5 W

893.98

Interfacce fisiche

Porte

Nome modello

Porte di sistema totali

Porte RJ-45

Porte combo (RJ-45 + SFP)

SF250-48

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SF250-48HP

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SG250-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG250-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG250-26HP

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

SG250-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combo 2 Gigabit Ethernet

Pulsanti

Funzionalità

Descrizione

Slot USB

Slot USB di tipo A sul pannello anteriore dello switch per una facile gestione di file e immagini

Pulsanti

Pulsante Reimposta

Tipo di cablaggio

doppino intrecciato non schermato (UTP) categoria 5 o superiore per 10BASE-T/100BASE-TX; Categoria UTP 5e o superiore per 1000BASE-T

LED

Sistema, Link/Act, PoE, velocità

Flash

256 MB

CPU

ARM 800 MHz

Memoria CPU

512 MB

Buffer pacchetto

Tutti i numeri sono aggregati su tutte le porte perché i buffer sono condivisi in modo dinamico:

Nome modello

Buffer pacchetto

SF250-48

24 MB

SF250-48HP

24 MB

SG250-10P

12 MB

SG250-26

12 MB

SG250-26HP

12 MB

SG250-26P

12 MB

Funzionalità

Descrizione

Moduli SFP/SFP+ supportati

SKU

Supporti

Speed

Distanza massima

MGBBX1

Fibra ottica a modalità singola

100 Mbps

10 km

MGBSX1

Fibra multimodale

100 Mbps

500 m

MGBLH1

Fibra ottica a modalità singola

100 Mbps

40 km

MGBLX1

Fibra ottica a modalità singola

100 Mbps

10 km

MGBT1

UTP cat 5e

100 Mbps

100 m

Ambientale

Funzionalità

Descrizione

Dimensioni unità

(L x A x P)

Nome modello

Dimensioni unità

SF250-48

440 x 44 x 257 mm

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm

SG250-26

440 x 44 x 202 mm

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm

Peso unitario

Nome modello

Peso unitario

SF250-48

3,57 kg (7,87 libbre)

SF250-48HP

4,93 kg (10,87 libbre)

SG250-10P

1,2 kg

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP

3,37 kg (7,43 libbre)

SG250-26P

3,81 kg (8,40 libbre)

Alimentazione

100-240V 50-60 Hz, interno, universale - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-240V 50-60 Hz, esterno - SG250-10P

Certificazione

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marchio CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A

Temperatura di esercizio

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P da 32° a 122°F (da 0° a 50°C)

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 90%, relativa, senza condensa

Umidità di conservazione

Da 10% a 90%, relativa, senza condensa

Funzionalità

Descrizione

Rumore acustico e MTBF (Mean Time Between Failures)

Nome modello

Ventola (numero)

Rumore acustico

MTBF a 50°C (ore)

SF250-48

Nessuna ventola

N/D

256,281.25

SF250-48HP

2

da 0°C a 30°C: 38,0 dB

50°C: 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P

Nessuna ventola

N/D

205,647.00

SG250-26

Nessuna ventola

N/D

343,592.66

SG250-26HP

1

da 0°C a 30°C: 37,5 dB

50°C: 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P

2

da 0°C a 30°C: 36,0 dB

50°C: 53,7 dB

430,341.06

Garanzia

Durata limitata