Sommario

Introduzione

Caratteristiche del prodotto

Visualizzazioni dei prodotti

Contenuto della raccolta

Requisiti minimi

Impostazioni predefinite

Dettagli tecnici

Introduzione

Cisco Small Business serie 220 offre una combinazione di prestazioni e affidabilità del prodotto potenti. Questa serie fornisce livelli più elevati di sicurezza, gestione e scalabilità che è possibile ottenere da uno switch gestito, ma allo stesso tempo, offre il prezzo accessibile di uno switch intelligente, consentendo di godere al meglio di entrambe le esperienze.

Caratteristiche del prodotto

- Livelli più elevati di sicurezza e intelligenza grazie agli Access Control Lists (ACL) e alla qualità del servizio (QoS)

- Gestione semplice e flessibile grazie all'uso di diverse opzioni oltre all'intuitiva interfaccia basata su Web e all'utility FindIT di Cisco, come CLI (Cisco Command Line Interface), SNMP (Simple Network Management Protocol) e l'integrazione LMS (Cisco Prime™ LAN Management System)

- Power Over Ethernet Plus consente l'esecuzione di dati e alimentazione tramite un singolo cavo di rete

- Prestazioni e affidabilità elevate grazie alla velocità di trasferimento dei file e alla flessibilità necessaria per gestire e assegnare priorità al traffico a elevata larghezza di banda

- Efficienza energetica ottimale con l'uso di Ethernet a basso consumo (IEEE 802.3az) e supporto Energy Detect

- Sicurezza di rete migliorata grazie agli ACL avanzati, alla sicurezza delle porte, alle VLAN guest, a BPDU Guard, a DOS e molto altro ancora

- Configurazione e gestione semplificate grazie all'uso di CDP, LLDP e FindIT Network Management

- Funzionalità avanzate di gestione della rete tramite CLI, doppia immagine, configurazione doppia e supporto IPv6

- Porte Gigabit uplink aggiuntive

- Supporto telefonia IP

- Tranquillità e protezione degli investimenti

- Garanzia hardware limitata Cisco

- Supporto servizi aggiuntivi

Visualizzazioni dei prodotti

Vista dall'alto

Il testo e il logo Cisco sono visualizzati nella parte superiore del dispositivo.

Vista frontale

Sul pannello anteriore del dispositivo, tutte le porte possono essere visualizzate con i loro indicatori LED. Il numero di porte e la disponibilità degli indicatori LED variano a seconda del modello di switch in uso. Sul pannello anteriore è possibile visualizzare anche il LED del sistema e il pulsante Reset.

Vista posteriore

Le porte Power e Console si trovano sul retro del dispositivo. La porta console collega lo switch alla porta seriale del computer utilizzando il cavo console in dotazione.

Contenuto della raccolta

Nota: L'aspetto effettivo degli elementi riportati di seguito può variare a seconda del modello esatto del dispositivo.

Serie Sx220 Smart Plus Switch

Cavo di alimentazione

CD del prodotto

Cavo console

Guida introduttiva

Requisiti minimi

- Switch o router con supporto PoE, iniettore PoE o adattatore di alimentazione CA

- browser Web abilitato per Java per la configurazione basata su Web, ad esempio Mozilla Firefox 20 o versione successiva; Google Chrome 23 o successivo; Safari 5.1 o versione successiva

Impostazioni predefinite

Parametro

Valore predefinito

Username

cisco

Password

cisco

Indirizzo IP LAN

Indirizzo DHCP assegnato dal server

IP LAN predefinito

192.168.1.254

Dettagli tecnici

Pulsante Reimposta

Il pulsante Reset viene utilizzato per riavviare o ripristinare lo switch con un pin o una graffetta.

LED di sistema

Questo LED indica lo stato del dispositivo a seconda dello stato in cui si trova.

VERDE

- Steady: si illumina e rimane stabile quando l'interruttore è acceso.

- Flash: avvio, esecuzione di test automatici e/o acquisizione di un indirizzo IP.

AMBRA

- Lampeggiamento: rilevamento di un guasto hardware, di un errore del firmware e/o di un errore del file di configurazione.

Porte RJ45

Le porte RJ45 o Ethernet sono le porte a cui vengono collegati i dispositivi di rete, ad esempio computer, stampanti, telefoni VoIP, punti di accesso e altri dispositivi. Per i modelli della serie SF220, queste porte forniscono velocità da 10 a 100 Mbps. Sui modelli della serie SG220, queste porte forniscono una velocità da 10 a 1000 Mbps.

Nota: La disponibilità dei LED sulle porte RJ45 descritte di seguito dipende dal modello di switch in uso.

- LED LINK/ACT: (verde) posizionato a sinistra della porta. La spia si accende quando viene rilevato un collegamento tra la porta corrispondente e l'altro dispositivo. La spia lampeggia quando la porta passa il traffico.

- LED PoE (se presente) - (ambra) Situato sulla destra della porta. La spia si accende quando si alimenta un dispositivo collegato alla porta corrispondente.

- 100M LED (se presente) — (verde) Situato sulla destra della porta. La spia si accende quando un altro dispositivo è collegato alla porta, è acceso e viene stabilito un collegamento a 100 Mbps tra i dispositivi. La spia si spegne quando la velocità di connessione è inferiore a 100 Mbps o alla porta non è collegato nulla.

- LED GIGABIT (se presente): (verde) situato sulla destra della porta. La spia si accende quando un altro dispositivo è collegato alla porta, è acceso e viene stabilito un collegamento a 1000 Mbps tra i dispositivi. . La spia si spegne quando la velocità di connessione è inferiore a 1000 Mbps o alla porta non è collegato nulla.

Porte SFP

- Le porte SFP (Small Form-Pluggable) sono punti di connessione per i moduli in modo che lo switch possa collegarsi ad altri switch. Queste porte sono anche note come porte mini Gigabit Interface Converter (miniGBIC).

- Le porte SFP sono compatibili con i moduli Cisco MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1 e MGBT1.

- La porta SFP è condivisa con un'altra porta RJ-45, denominata porta combinata. Quando la porta SFP è attiva, la porta RJ-45 adiacente viene disabilitata.

- I LED delle porte RJ-45 corrispondenti lampeggiano in verde per rispondere al traffico della porta SFP.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle specifiche di prodotto e hardware degli switch Cisco Smart Plus serie 220, fare clic qui.

Contenuti correlati

Configurazione dell'autenticazione host e sessione sugli switch serie 200, 220 e 300

Configurazione dell'autenticazione della porta 802.1X sugli Smart Switch Cisco serie Sx220

Configurazione di una PoE basata sul tempo sullo Smart Switch Cisco serie 220

Configurazione della gestione delle porte temporizzate nello Smart Switch serie 220

Abilitare il rilevamento del loopback sullo Smart Switch Cisco serie 220