Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è quello di fornire un elenco degli identificatori di oggetto (OID) SNMPv3 comuni per gli switch CBS350.

Dispositivi interessati

- Switch CBS350

Introduzione

Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo standard Internet utilizzato per gestire dispositivi su reti IP. I messaggi SNMP vengono utilizzati per ispezionare e comunicare informazioni sugli oggetti gestiti. SNMP utilizza i MIB (Management Information Base) per archiviare gli oggetti disponibili in uno spazio dei nomi gerarchico o con struttura ad albero che contiene gli OID (Object Identifier). Un OID identifica le informazioni nella gerarchia MIB che possono essere lette o impostate tramite SNMP.

La funzione SNMP versione 3 fornisce un accesso sicuro ai dispositivi tramite l'autenticazione e la crittografia dei pacchetti di dati sulla rete.

In questo documento viene fornito l'elenco degli OID SNMPv3 comuni per gli switch CBS350.

OID SNMP

Nome oggetto MIB

OID

Elenco valori

Descrizione

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

StringaVisualizzazione

Descrizione del sistema

InvPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

StringaVisualizzazione

Stringa di revisione software specifica del fornitore per l'entità fisica.

NumSerialeFisicoInv

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

StringaVisualizzazione

Stringa del numero di serie specifico del fornitore per l'entità fisica.

NomeMfgFisicoInt

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

StringaVisualizzazione

Nome del produttore del componente fisico.

TempoAttivazioneSistema

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Timestamp

Valore di sysUpTime.

rlCpuUtilDuranteUltimoSecondo

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

Percentuale di utilizzo della CPU del dispositivo nell'ultimo secondo.

rlCpuUtilDuranteUltimoMinuto

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

Percentuale di utilizzo della CPU del dispositivo nell'ultimo minuto.

rlCpuUtilDuringLast5Minutes

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

Percentuale di utilizzo della CPU del dispositivo negli ultimi 5 minuti.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

ValoreSensoreEntità

Valore corrente per il sensore da instrumentare.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - normale, 2 - avvertenza

3 - critico, 4 - arresto

5 - nonPresente, 6 - nonFunzionante

Lo stato obbligatorio della ventola 1 in fase di strumentazione.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - normale, 2 - avvertenza

3 - critico, 4 - arresto

5 - nonPresente, 6 - nonFunzionante

Stato obbligatorio della strumentazione della FAN 2.

rlPhdUnitEnvParamFan3Stato

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - normale, 2 - avvertenza

3 - critico, 4 - arresto

5 - nonPresente, 6 - nonFunzionante

Stato obbligatorio della strumentazione della FAN 3.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - normale, 2 - avvertenza

3 - critico, 4 - arresto

5 - nonPresente, 6 - nonFunzionante

Stato obbligatorio della strumentazione della FAN 4.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - normale, 2 - avvertenza

3 - critico, 4 - arresto

5 - nonPresente, 6 - nonFunzionante

Stato obbligatorio della strumentazione della FAN 5.

Comando

Il comando SNMP get è il seguente:

Snmpget -v 3 -u NOMEUTENTE -a METODO-AUTH -A "PASSWORD-AUTH" -x METODO-PRIVACY -X "PASSWORD-PRIV" -l indirizzo-IP-switch authPriv

Esempio

Di seguito è riportato un esempio del comando SNMP get.

Risultato

Di seguito è riportata la stringa restituita da CBS350-16XTS. Elenca la versione del firmware, il numero di serie, il produttore, il tempo di operatività del sistema, l'utilizzo della CPU per l'ultimo secondo, l'ultimo minuto, gli ultimi 5 minuti, la temperatura corrente e lo stato della ventola. Questo modello CBS350 ha tre ventole che mostrano lo stato normale. Le ventole 4 e 5 non sono presenti.

Conclusioni

A questo punto si conoscono alcuni degli OID SNMPv3 comuni per gli switch CBS350.