Obiettivo

Scopo di questo articolo è fornire linee guida per la configurazione in stacking e informazioni sui modelli di switch Cisco Business (CBS) che la supportano.

Dispositivi interessati | Versione del software

- CBS350 (Scheda tecnica) (Guida all'amministrazione) | 3.1.1.7 (scarica la versione più recente)

- CBS350-2X (Scheda tecnica) (Guida all'amministrazione) | 3.1.1.7 (scarica la versione più recente)

- CBS350-4X (Scheda tecnica) (Guida all'amministrazione) | 3.1.1.7 (scarica la versione più recente)

Introduzione

È possibile collegare un sottoinsieme dei modelli di switch CBS in modo che funzionino come una singola unità logica. Queste configurazioni sono denominate "stack" e sono utili per aumentare rapidamente la capacità di una rete. Lo stack di più switch fornisce tecnologie avanzate e potenti per l'amministrazione e il controllo della rete centrale.

Non è possibile impilare gli switch Sx350 o Sx550 (o Enterprise) legacy con i nuovi switch Cisco Business impilabili. Per lo stack di switch legacy, vedere Confronto tra le funzionalità di supporto tra gli switch gestiti impilabili Cisco per lo stack ibrido.

Sommario

- Quali modelli CBS possono essere impilati?

- Quali sono i requisiti minimi per supportare lo stacking?

- Qual è la differenza tra la modalità nativa e la modalità ibrida?

- Su quali funzionalità incide la modalità stack ibrido?

- Quale combinazione di switch determina la modalità stack?

- Come viene configurato lo stack?

- Cosa succede se si verificano problemi di connessione?

1. L'unità non riesce a unirsi allo stack

2. Si è verificato un errore di topologia

3. Interoperabilità della modalità di stack

Quali modelli CBS possono essere impilati?

Potete impilare i seguenti modelli CBS:

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Per stabilire se uno switch può supportare lo stack, è possibile usare uno dei seguenti metodi:

- Visualizza il confronto tra i modelli per determinare quali modelli supportano lo stack, oltre a informazioni su caratteristiche e funzioni specifiche del portafoglio di switch CBS.

Quali sono i requisiti minimi per supportare lo stacking?

Per configurare uno stack, sono necessarie almeno due unità

Le porte di rete uplink verranno configurate per lo stacking e i cavi SFP (Small Form-Factor Pluggable) di interconnessione appropriati supportano i canali dello stack. Un elenco delle schede SFP supportate è disponibile nelle schede tecniche CBS. Per ulteriori informazioni sui moduli SFP supportati su CBS, consultare l'articolo su Cisco Business Switch: SFP Module.

La versione minima del firmware deve essere MRv3.1 (o successiva)

Mentre MRv3.0 fornisce capacità di stacking, solo MRv3.1 offre la possibilità di creare uno stack in modalità ibrida che consente la massima interoperabilità tra i modelli CBS. Fare clic su per istruzioni sull'esecuzione di un aggiornamento del firmware.

Per un corretto funzionamento, tutte le unità dello stack devono avere la stessa versione del firmware.

Qual è la differenza tra la modalità nativa e la modalità ibrida?

Stack in modalità nativa

- Richiede che tutti i modelli dello stack siano compatibili in base all'hardware interno.

- Se la backbone è costituita da un ambiente con larghezza di banda elevata, multiprotocollo e ad alta densità, la modalità nativa offre la configurazione ottimizzata per l'allocazione delle risorse interne necessaria per soddisfare i servizi di rete più richiesti.

Stacking in modalità ibrida

- Massima interoperabilità tra tutti i modelli di stack CBS.

- Se l'ambiente è una backbone di rete con un carico leggero, la modalità ibrida può essere una soluzione perfettamente accettabile per ottenere la massima flessibilità e apportare le modifiche fisiche allo stack.

- La modalità ibrida forza l'allocazione delle risorse interne utilizzando il minimo comune denominatore. Ad esempio, se un modello ha una tabella MAC di 16K e ne avete un altro con prestazioni più elevate con una tabella MAC di 64K, uno stack che utilizza la modalità stack ibrido forzerà lo stack operativo a 16K, limitando così la disponibilità di ulteriori risorse hardware interne.

Su quali funzionalità incide la modalità stack ibrido?

Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità interessate dalla modalità ibrida e le differenze tra due sottotipi CBS350.

Funzionalità

CBS350 "SKU porte uplink 10G"

CBS350 "SKU porte di rete 10G"

Stack ibrido

Dimensioni tabella MAC

16 K

32K o 64K

16 K

Numero di gruppi multicast

2K

4K

2K

Numero di ACE supportate

1K- riservato

2K - riservato

1K- riservato

Numero totale di voci IP

992

7392

992

Dimensioni tabella ARP

1K - riservato

8K - riservato

1K - riservato

Numero massimo di interfacce IPv6

106

200

106

Durata massima tabella MAC

400 secondi

630 secondi

400 secondi

Tunnel manuale IPv6/ tunnel 6tp4/ tunnel di routing ISATAP

Non supportata

Supportato

Non supportata

Numero predefinito di voci di mapping VLAN

0

32

0

Quale combinazione di switch determina la modalità stack?

Si sta cercando di determinare quali switch acquistare per la modalità che si desidera utilizzare?

Gli switch sono già stati acquistati ed è necessario sapere quale modalità selezionare?

Utilizzare questo selettore per determinare facilmente le modalità operative dello stack.

Selezione modalità stack CBS350

Voglio impilare    2 3 4   switch

Cancella dispositivi

S

Selezionare i dispositivi per determinare la modalità di stacking

Periferica 1

+

Periferica 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Come viene configurato lo stack?

Lo stack è relativamente facile da configurare. Per configurare lo stack su uno switch CBS350, fare riferimento ai seguenti articoli:

- Configurazione delle impostazioni dello stack su uno switch Cisco Business serie 350

- Configurazione delle impostazioni dello stack su uno switch Cisco Business serie 350 dall'interfaccia della riga di comando (CLI)

Cosa succede se si verificano problemi di connessione?

La configurazione di uno stack sugli switch Cisco Business è semplice, ma è necessario prestare attenzione a convalidare tutte le connessioni end-to-end per la corretta implementazione. In caso di problemi, verificare se sono disponibili le soluzioni seguenti.

L'unità non si unisce allo stack (si tratta della più comune)

- Tutte le porte in modalità predefinita sono porte di rete uplink.

- Verificare che tutte le porte utilizzate per interconnettere lo stack all'unità guasta siano configurate per lo stack.

- Verificare che tutte le porte utilizzate per interconnettere lo stack sull'unità guasta siano configurate per lo stack.

- Sostituire il cavo dello stack per verificare la presenza di eventuali guasti nel cavo.

Verificare che le porte di connessione dello stack e i cavi di interconnessione abbiano la stessa velocità e le stesse funzionalità di negoziazione.

- Tutte le porte dello stack CBS sono compatibili con 10G. Pertanto, l'attenzione deve essere sul tipo di cavo/supporto di interconnessione utilizzato.

Si è verificato un errore di topologia

Mentre è possibile creare una topologia a catena (con determinati limiti), una topologia ad anello fornisce resilienza in caso di guasto di una singola unità e non consente di eseguire il cascata fino alle unità rimanenti nello stack.

1. I potenziali errori in una topologia ad anello includono la mancata creazione di una topologia ad anello singolo vera e propria come previsto.

È possibile che si disponga di uno stack funzionale, ma non si disponga della resilienza prevista in caso di guasto di una singola unità. Se si rimuove un'unità dallo stack, si perde il contatto con due membri dello stack? Ciò indica una topologia a singolo anello non corretta. Convalidare la topologia ad anello per garantire che ciascun segmento tra le unità dello stack sia operativo.

Accedere all'interfaccia utente dello switch. Passare a Amministrazione > Gestione stack e controllare lo stato delle porte di stack.

Come convalidare una topologia a singolo anello

- Verificare che tutte le unità dello stack abbiano solo due vicini connessi e che ciascuno di questi vicini sia collegato con un unico cavo. Iniziare con un'unità casuale nello stack e ignorare uno dei cavi dello stack. Verificare che esista solo una connessione a un nuovo router adiacente nello stack.

- Passare alla cartella adiacente e verificare che si connetta SOLO a una NUOVA cartella adiacente univoca.

- Continuare a spostare verso il basso lo stack fino a raggiungere l'unità originale con cui si è iniziato (ciò indica che l'anello è stato chiuso).

- Tutte le altre unità che non sono state attraversate sono collegate in modo errato e all'esterno dell'anello.

- Se non si raggiunge mai l'unità originale in cui si è iniziato a convalidare la topologia, non si dispone di un anello.

2. Impossibile creare una configurazione funzionale di stack a doppio anello.

Una configurazione di stacking a doppio anello può essere utilizzata per raddoppiare la larghezza di banda della rete. Ad esempio, per una porta a 10 Gbps, il doppio anello crea un canale a 20 Gbps tra ciascuna unità dello stack.

Alcuni suggerimenti generali per la creazione di una configurazione di stack a doppio anello:

- Richiede quattro porte di stack per switch

- Creare la topologia per il doppio anello connettendo coppie di porte al router adiacente successivo

- È importante utilizzare la coppia di porte corretta per la connessione al router adiacente successivo

Scegliere la coppia sinistra O la coppia destra per connettersi al router adiacente successivo.

Diagnosticare il primo anello di una topologia a doppio anello.

- Rimuovere i cavi che compongono il secondo anello e verificare che lo stack funzioni correttamente.

- Tornare alla diagnostica a anello singolo prima di procedere ulteriormente.

- Fissare qualsiasi cavo, la configurazione della porta relativa all'anello principale.

Diagnosticare l'anello secondario di una topologia a doppio anello.

- Ricollegare i cavi del secondo anello.

- Rimuovere i cavi che compongono il primo anello e verificare che lo stack funzioni correttamente.

- Tornare alla diagnostica a anello singolo prima di procedere ulteriormente.

- Fissare qualsiasi cavo, la configurazione della porta relativa all'anello secondario.

Reinserire tutti i cavi e il doppio anello dovrebbe essere completamente funzionante.

Interoperabilità della modalità di stack

Se un'unità rifiuta di unirsi allo stack anche dopo la convalida della topologia, dei cavi e della configurazione delle porte, potrebbe essere necessario modificare la modalità dello stack per risolvere il problema.

La modalità stack per il supporto dell'interoperabilità è disponibile sul firmware MRv3.1 e versioni successive.

Riconfigurare TUTTE le porte dello stack in modo che usino la modalità ibrida anziché la modalità nativa in base ai modelli elencati in questo documento. La configurazione di ciascuno switch che fa parte dello stack deve essere modificata (completamente o nulla). In questo modo è possibile risolvere gli ultimi problemi relativi al funzionamento dello stack.

Conclusioni

Ora che avete una migliore comprensione dello stacking, espandete e gestite la vostra rete con facilità!

Cerchi altri articoli sullo switch CBS350? Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti link.

Impostazioni indirizzo IP             Impostazioni stack             Selettore della modalità di stack             Autenticazione utente SSH             Autenticazione server SSH             Recupero password             Access CLI con PuTTy             Creazione di VLAN             Ripristino dello switch