Obiettivo

Il firmware è il programma che controlla il funzionamento e le funzionalità dello switch. È la combinazione di software e hardware che contiene il codice del programma e i dati memorizzati in esso per consentire il funzionamento del dispositivo.

L'aggiornamento del firmware migliora le prestazioni del dispositivo, offrendo maggiore sicurezza, nuove funzionalità e correzioni di bug. Questo processo è necessario anche se si verificano le seguenti condizioni:

- Frequente disconnessione dalla rete o connessione intermittente tramite lo switch

- Connessione lenta

L'obiettivo di questo documento è mostrare come aggiornare il firmware sullo switch.

Dispositivi interessati | Versione software

- Serie CBS220 (Data Sheet) | 2.0.0.17

Aggiornamento del firmware sullo switch

Aggiornare il firmware

Importante: Prima di procedere, accertarsi di scaricare il firmware più recente dello switch dal collegamento appropriato riportato sopra. In alternativa, è possibile seguire la procedura descritta in Come scaricare e aggiornare il firmware su qualsiasi dispositivo. Se si preferisce utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per aggiornare il firmware, fare clic qui.

Passaggio 1

Accedere all'utility basata sul Web dello switch e scegliere Amministrazione > Gestione file > Operazioni firmware.

Passaggio 2

Nella pagina Operazioni firmware:

- Fare clic sul pulsante di scelta Aggiorna firmware come Tipo di operazione.

- Fare clic sul pulsante di opzione HTTP/HTTPS come metodo di copia.

- Per il Nome file, fare clic su Sfoglia... e individuare il file del firmware scaricato in precedenza dal computer.

Le opzioni del metodo di trasferimento variano a seconda del modello di switch in uso. Per la serie CBS250/CBS350 è possibile scegliere USB se si desidera trasferire il firmware allo switch utilizzando un'unità flash USB. Sugli switch serie CBS220, è disponibile il metodo di trasferimento TFTP.

Passaggio 3

Scegliere il file, quindi fare clic su Apri.

Passaggio 4

Fare clic su Apply (Applica).

Riavviare lo switch

Per poter applicare la versione aggiornata del firmware, è necessario riavviare lo switch.

Passaggio 1

Scegliere Amministrazione > Riavvia.

Passaggio 2

In questa pagina immettere quanto segue:

- Accertarsi che l'opzione di default Immediato sia selezionata.

- (Facoltativo) Selezionare le caselle di controllo Ripristina ai valori predefiniti o Cancella file configurazione di avvio, se lo si desidera. Se si sceglie una delle due opzioni, lo switch esegue essenzialmente un reset predefinito in quanto le configurazioni di avvio e di esecuzione verranno eliminate al riavvio.

- Fare clic su Riavvia.

Lo switch si riavvia. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

l'opzione di riavvio immediato è disponibile solo sugli switch CBS250/CBS350 e non sugli switch CBS220.

Verifica del nuovo firmware

Per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente:

Passaggio 1

Scegliere Amministrazione > Gestione file > Operazioni firmware.

Passaggio 2

Controllare l'area Active Firmware Version (Versione firmware attivo) per verificare se il firmware aggiornato è stato caricato correttamente sullo switch.

Bel lavoro! Il firmware dello switch Cisco Business è stato aggiornato.