Tramite interfaccia utente Web Tramite CLI

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni dello stack sugli switch Cisco Business serie 350.

Introduzione

Lo stack consente di espandere la capacità di rete senza la difficoltà di gestire più dispositivi. Gli switch di uno stack vengono gestiti insieme come se fossero un singolo dispositivo logico. In alcuni casi, le porte dello stack possono diventare membri di uno stack con gruppi di aggregazione dei collegamenti, o LAG (Link Aggregation Group), aumentando la larghezza di banda delle interfacce.

Se non si conoscono alcuni dei termini usati in questo documento, consultare Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

Per ulteriori dettagli sullo stacking, fare clic qui per visualizzare l'articolo - Cos'è lo stacking?

Dispositivi interessati | Versione software

- CBS350 (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

- CBS350-2X (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

- CBS350-4X (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

Per informazioni su modelli specifici che possono essere impilati in questa serie, consultare il documento sul confronto dei modelli CBS350.

Viene visualizzata la topologia dello stack, che può essere a catena o ad anello. nell'esempio, la topologia è a catena.

Lo switch attivo visualizza l'ID dell'unità attiva dello stack. nell'esempio, lo switch da configurare (Unità 1) è l'unità attiva dello stack.

Passaggio 3. Fare clic su almeno due porte per configurarle come porte dello stack. Includere la porta connessa all'altro switch.

nell'esempio, sono state scelte le porte XG3 e XG4.

Passaggio 4. Scegliere un ID unità dall'elenco a discesa o scegliere Auto per fare in modo che l'ID unità venga assegnato dal sistema.

nell'esempio, viene scelto 1.

La velocità di connessione unità x stack indica la velocità della connessione dello stack.

Passaggio 5. Fare clic su Apply and Reboot (Applica e riavvia).

Passaggio 6. Quando richiesto dal messaggio popup, fare clic su OK. Le impostazioni vengono copiate sul file di configurazione in esecuzione e lo stack viene riavviato.

Passaggio 7. Accedere all'utilità basata su Web dello switch.

verrà richiesto di configurare la nuova password per una migliore protezione della rete.

Passaggio 8. Selezionare Administration > Stack Management (Amministrazione > Gestione dello stack). Lo switch deve visualizzare le impostazioni configurate sullo switch attivo.

Sono state configurate le impostazioni dello stack dell'unità attiva.

Configurazione delle impostazioni dello stack nello switch di standby o membro

Passaggio 1. Accedere all'utility Web dello switch, quindi selezionare Administration > Stack Management (Amministrazione > Gestione dello stack).

in alternativa, è possibile selezionare l'opzione Manage Stack (Gestisci stack) in Initial Setup (Configurazione iniziale) nella pagina Getting Started (Introduzione).

Passaggio 2. Scegliere una modalità operativa per lo stack. Le opzioni sono:

- Stacking nativo: lo switch fa parte di uno stack in cui tutte le unità sono dello stesso tipo.

- Stacking ibrido: lo switch fa parte di uno stack che può essere composto da dispositivi CBS 350 di tipo misto.

Non si è certi della modalità da scegliere? Per scoprirlo, è possibile utilizzare lo strumento di selezione della modalità di stack.

nell'esempio, viene scelto lo stack ibrido.

Viene visualizzata la topologia dello stack, che può essere a catena o ad anello.

In Stack Active (Stack attivo), viene visualizzato l'ID dell'unità attiva dello stack.

Passaggio 3. Fare clic su almeno due porte per configurarle come porte dello stack. Includere la porta connessa all'altro switch.

nell'esempio, sono state scelte le porte XG3 e XG4.

Passaggio 4. Scegliere un ID unità dall'elenco a discesa o scegliere Auto per fare in modo che l'ID unità venga assegnato dal sistema.

nell'esempio, viene scelto Auto.

La velocità di connessione unità x stack indica la velocità della connessione dello stack.

Passaggio 5. Fare clic su Apply and Reboot (Applica e riavvia).

Passaggio 6. Quando richiesto dal messaggio popup, fare clic su OK.

Lo switch si riavvierà e le impostazioni di configurazione verranno applicate.

Passaggio 7. Accedere all'utility Web dello switch attivo, quindi selezionare Administration > Stack Management (Amministrazione > Gestione dello stack).

Nella pagina Stack Management (Gestione stack) devono essere visualizzate le impostazioni dello switch Attivo e Standby.

Passaggio 8. Ripetere i passaggi da 1 a 8 per configurare le unità membro.

Le impostazioni dello stack sono state configurate sugli switch Cisco Business serie 350.

Cerchi altri articoli sullo switch CBS350? Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti link.

Impostazioni indirizzo IP             Selettore della modalità di stack             Linee guida per lo stack             Autenticazione utente SSH             Autenticazione server SSH             Recupero password             Access CLI con PuTTy             Creazione di VLAN             Ripristina switch