Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è esaminare la funzionalità VLAN (ASV) di sorveglianza automatica sugli switch Catalyst 1200/1300 e i passaggi per configurarla.

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Introduzione

La comunicazione di rete tra dispositivi di sorveglianza, come telecamere e apparecchiature di monitoraggio, dovrebbe spesso avere maggiore priorità ed è importante che i vari dispositivi che compongono le infrastrutture di sorveglianza nell'organizzazione siano raggiungibili l'uno per l'altro. Normalmente, l'amministratore di rete verifica che tutti i dispositivi di sorveglianza siano collegati alla stessa VLAN e configura la VLAN e le interfacce su di essa in modo da gestire il traffico ad alta priorità.

ASV automatizza alcuni aspetti di questa configurazione rilevando i dispositivi di sorveglianza definiti sulla rete, li assegna a una VLAN e imposta la priorità del traffico. I dispositivi di sorveglianza vengono definiti creando un elenco di OUI e indirizzi MAC. È possibile definire fino a 32 fonti per il traffico di sorveglianza in qualsiasi combinazione di MAC e OUI.

Creazione di una VLAN ASV

L'ASV può essere abilitato solo su una VLAN statica e la VLAN configurata come VLAN ASV non può essere eliminata.

Passaggio 1

Accedere allo switch Catalyst e selezionare Gestione VLAN > Impostazioni VLAN.

Passaggio 2

Per aggiungere una VLAN, fare clic sul simbolo più.

Passaggio 3

Configurare l'ID e il nome della VLAN, quindi fare clic su Apply (Applica). Nell'esempio, l'ID VLAN è 5 e il nome della VLAN è Auto Surveillance.

Configura impostazioni ASV

Passaggio 1

Per selezionare la VLAN per ASV, selezionare Gestione VLAN > Auto-Surveillance VLAN > ASV General Settings (Gestione VLAN > Impostazioni generali VLAN di sorveglianza automatica > Impostazioni generali ASV).

Passaggio 2

Dal menu a discesa Auto-Surveillance-VLAN ID, selezionare l'ID VLAN per ASV.

Passaggio 3

Nella tabella Origine traffico sorveglianza, fare clic sul segno più.

Passaggio 4

Per aggiungere la sorgente del traffico di sorveglianza, selezionare Source Type (Tipo di sorgente) come OUI Prefix (Prefisso OUI) o MAC Address (Indirizzo MAC). Inserire l'origine nel campo fornito. Facoltativamente, è possibile aggiungere una descrizione e fare clic su Applica.

Passaggio 5

Per abilitare la VLAN ASV su una porta specifica, selezionare Gestione VLAN > Auto-Surveillance VLAN > Impostazioni interfaccia ASV.

Passaggio 6

Selezionare l'interfaccia e fare clic su Modifica.

Passaggio 7

Abilitare l'appartenenza della VLAN di sorveglianza automatica per l'interfaccia e fare clic su Apply.

Conclusioni

Ecco qua! ASV è stato configurato sullo switch Catalyst 1200 o 1300.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1200 e 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.