Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è quello di analizzare le funzioni più utilizzate per l'interfaccia della riga di comando (CLI) sullo switch Catalyst 1200 o 1300.

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1200 (Scheda tecnica)

- Catalyst 1300 (scheda tecnica)

Introduzione

È possibile accedere agli switch e configurarli tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI). L'accesso alla CLI consente di immettere i comandi in una finestra basata su terminale. Per un utente esperto nell'uso dei comandi dal terminale, la procedura sarà sicuramente più semplice che navigare nell'utilità di configurazione Web.

È possibile accedere alla CLI dello switch con un client SSH standard come PuTTy. Per ulteriori informazioni su come accedere alla CLI tramite PuTTy, fare clic qui.

Sommario

- Comandi CLI comuni

- Comandi Smartport

- Assegna indirizzo IP statico

- Configurazione delle VLAN

Comandi CLI comuni

Passaggio 1

Accedere allo switch con il nome utente e la password.

Nome utente: cisco

Password:*****

Passaggio 2

Il nome host dello switch si trova nella prima riga del prompt dei comandi. Per modificare questa impostazione, accedere alla modalità di configurazione globale digitando configure.

switch n. configure

Passaggio 3

Digitare hostname e il nome da assegnare allo switch. Nell'esempio, questo valore è Switch3.

switch(config)# hostname Switch3

Passaggio 4

Per uscire dalla modalità di configurazione globale, digitare exit o end.

N. switch3(config) end

Passaggio 5

Per verificare questa condizione, digitare show system per visualizzare la modifica apportata al nome del sistema.

Interruttore 3# show system

Passaggio 6

Per creare un utente in grado di accedere allo switch come amministratore, accedere alla modalità di configurazione globale.

Interruttore 3# configure

Passaggio 7

Digitare il comando username seguito dal nome dell'utente che si desidera creare. Nell'esempio, questo valore è Tim. Digitare il comando password seguito dalla password che si desidera utilizzare.

N. switch3(config)username Tim password Enter123

Passaggio 8

È possibile scegliere se crittografare o meno la password. Premere la barra spaziatrice sulla tastiera e aggiungere un punto interrogativo per visualizzare i comandi disponibili. Nell'esempio, la password viene criptata con sha-512.

N. switch3(config)username Tim password Enter123 method sha512

Passaggio 9

Per assegnare l'utente come amministratore, sarà necessario disporre dei privilegi di lettura e scrittura. Immettere il privilegio seguito dal punto interrogativo del controllo sulla tastiera.

N. switch3(config) username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- Livello di privilegio 1 - Accesso CLI in sola lettura - L'utente non può accedere alla GUI e può accedere solo ai comandi CLI che non modificano la configurazione del dispositivo.

- Livello di privilegio 7 - Accesso CLI in lettura/scrittura limitato - L'utente non può accedere alla GUI e può accedere solo ad alcuni comandi CLI che modificano la configurazione del dispositivo.

- Livello di privilegio 15 - Accesso alla gestione in lettura/scrittura - L'utente può accedere alla GUI e configurare il dispositivo.

Nell'esempio, è selezionato 15.

N. switch3(config) username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

Passaggio 10

Digitare exit per uscire dallo switch.

N. switch3(config) exit

Interruttore 3#exit

Passaggio 11

Accedere nuovamente allo switch con l'utente appena creato.

Nome utente: Tim

Password: ********

Passaggio 12

Digitare il comando show users per visualizzare le informazioni relative a Nome utente, Protocollo, Posizione e Tempo sessione.

Interruttore 3# show users

Passaggio 13

Il comando show running configuration fornirà la maggior parte delle informazioni necessarie sullo switch.

Interruttore 3# show running-config

Comandi Smartport

La maggior parte degli switch dispone di porte intelligenti che consentono allo switch di determinare cosa è fisicamente collegato alle sue porte e, in base alle macro configurate, la porta viene configurata automaticamente. La configurazione automatica può talvolta non essere utile se non si è a conoscenza delle specifiche di funzionamento. In questi casi, la Smart Port può essere disabilitata.

Passaggio 1

Accedere alla modalità di configurazione globale.

Interruttore 3# configure

Passaggio 2

Digitare macro auto disabled.

N. switch3(config) macro auto disabled

Passaggio 3

Per riattivarla, eseguire il comando macro auto enabled.

N. switch3(config) macro auto enabled

Passaggio 4

Per impostare lo switch sulle impostazioni predefinite, digitare no macro auto.

N. switch3(config)no macro auto

Assegna indirizzo IP statico

Passaggio 1

Accedere alla modalità di configurazione globale e digitare interface VLAN1.

N. switch3(config) interface vlan 1

Passaggio 2

Immettere l'indirizzo IP e la subnet mask.

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

Passaggio 3

Per esaminare la configurazione, digitare il comando do show run.

Switch3(config-if)# do show run

Configurazione delle VLAN

Passaggio 1

In modalità di configurazione globale, digitare il numero VLAN da configurare. nell'esempio, questo valore è VLAN 20.

N. switch3(config)vlan 20

Passaggio 2

Per creare una VLAN, usare il comando interface VLAN number e configurare direttamente l'interfaccia.

N. switch3(config) interface vlan 30

Passaggio 3

Digitare do show vlan per esaminare le VLAN create.

Switch3(config-if)# do show vlan

Passaggio 4

Per aggiungere un nome alla VLAN, digitare name, quindi il nome che si desidera chiamare. Nell'esempio, questo valore è DATA.

Switch3(config-if)#name DATA

Per trovare i comandi utilizzati di frequente o frequentemente, utilizzare i tasti freccia su e giù per scorrere i comandi digitati in precedenza.

Passaggio 5

Per configurare un'interfaccia come porta di accesso, digitare l'interfaccia. Nell'esempio, questo valore è g1/0/10 per la porta 10.

N. switch3(config)interface g1/0/10

Passaggio 6

Creare una porta di accesso digitando switchport mode access.

Switch3(config-if)#switchport mode access

Passaggio 7

Per assegnarla a una VLAN, digitare switchport access seguito dal numero VLAN. nell'esempio, viene assegnata alla VLAN 20.

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

Passaggio 8

Per creare una porta trunk, immettere il numero di interfaccia. Nell'esempio, questo valore è g1/0/12.

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

Passaggio 9

Digitare il comando switch port mode trunk.

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

Passaggio 10

Per assegnare le VLAN, usare il comando switchport trunk con gli ID delle VLAN. nell'esempio, sono incluse le VLAN 1, 20 e 30.

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

Passaggio 11

Per aggiungere una VLAN nativa, ossia la VLAN senza tag per il trunk, digitare switchport trunk native seguito dall'ID VLAN. nell'esempio viene usata la VLAN 1.

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

Passaggio 12

Per salvare il tipo di configurazione, uscire e premere Invio due volte.

Switch3(config-if)# exit

Passaggio 13

Digitare il comando copy che esegue la configurazione di avvio.

Interruttore 3#copy running-config startup-config

Passaggio 14

Per confermare, immettere Y.

Sovrascrivi file [startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

Conclusioni

A questo punto è possibile conoscere tutti i comandi CLI utilizzati comunemente per gestire lo switch Catalyst 1200 o 1300.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1200 e 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.