Obiettivo

In questo articolo viene spiegato come aggiornare il firmware di uno switch Catalyst 1200 o 1300.

Introduzione

Il firmware è il programma che controlla il funzionamento e la funzionalità dello switch. È la combinazione di software e hardware che contiene il codice di programma e i dati memorizzati per consentire il funzionamento del dispositivo.

L'aggiornamento del firmware migliora le prestazioni del dispositivo, garantendo una maggiore sicurezza, nuove funzionalità e la correzione di bug. Questo processo è necessario anche se si verifica quanto segue:

- Disconnessione dalla rete frequente o connessione intermittente quando si usa lo switch

- Connessione lenta

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Eseguire il backup della configurazione prima di aggiornare il firmware. A tale scopo, selezionare Amministrazione > Gestione file > Operazioni file nel menu. Scaricare una copia della configurazione corrente sul PC. Non è consigliabile eseguire l'aggiornamento del firmware del dispositivo in modalità remota.

Aggiornamento del firmware sullo switch

Aggiornare il firmware

Prima di procedere, accertarsi di scaricare il firmware più recente dello switch dal collegamento appropriato riportato sopra. In alternativa, è possibile seguire la procedura descritta in Come scaricare e aggiornare il firmware su qualsiasi dispositivo.

Passaggio 1

Accedere all'utility basata sul Web dello switch e scegliere Amministrazione > Gestione file > Operazioni firmware.

Passaggio 2

Nella pagina Operazioni sui file:

- Fare clic sul pulsante di scelta Aggiorna firmware come Tipo di operazione.

- Fare clic sul pulsante di opzione HTTP/HTTPS come metodo di copia.

- In Nome file, fare clic su Scegli file e individuare il file del firmware scaricato in precedenza dal computer.

Scegliere USB se si desidera trasferire il firmware allo switch utilizzando un'unità flash USB.

Passaggio 3

Scegliere il file, quindi fare clic su Apri.

Passaggio 4

Fare clic su Apply (Applica).

Riavviare lo switch

Per poter applicare la versione aggiornata del firmware, è necessario riavviare lo switch.

Passaggio 1

Scegliere Amministrazione > Riavvia.

Passaggio 2

In questa pagina immettere quanto segue:

- Accertarsi che l'opzione di default Immediato sia selezionata.

- (Facoltativo) Selezionare le caselle di controllo Ripristina ai valori predefiniti o Cancella file configurazione di avvio, se lo si desidera. Se si sceglie una delle due opzioni, lo switch esegue essenzialmente un reset predefinito in quanto le configurazioni di avvio e di esecuzione verranno eliminate al riavvio.

- Fare clic su Riavvia.

Lo switch viene quindi riavviato. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Conclusioni

Bel lavoro! A questo punto, il firmware dello switch dovrebbe essere stato aggiornato correttamente.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1200 e 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.