Obiettivo

In questo documento viene spiegato come eseguire il riavvio o il reset di fabbrica su uno switch Catalyst 1200 o 1300.

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Introduzione

Gli switch Cisco Catalyst 1200 e 1300 consentono sia il riavvio manuale sia il ripristino automatico in fabbrica.

La funzionalità Reimposta viene utilizzata per rimuovere le impostazioni di configurazione correnti o in esecuzione nel dispositivo di rete e ripristinarne le impostazioni predefinite originali. La reimpostazione manuale è consigliata quando è necessario riconfigurare l'intero dispositivo.

Occasionalmente, è necessario riavviare il sistema, anche quando si aggiorna la versione del firmware.

Riavvio manuale dello switch

Il riavvio del dispositivo elimina la configurazione in esecuzione. È importante salvare la configurazione in esecuzione come configurazione di avvio prima di riavviarla, a meno che non si desideri ripetere una configurazione.

Se si dispone di accesso fisico allo switch, è sufficiente riavviare lo switch tenendo premuto il pulsante di ripristino sul dispositivo per meno di 10 secondi.

Riavviare lo switch tramite l'interfaccia utente Web

Passaggio 1

Accedere allo switch Catalyst 1200 o 1300 e selezionare Amministrazione > Riavvia.

Passaggio 2

Selezionare una delle seguenti opzioni di riavvio:

- Immediato - Riavviare immediatamente.

- Data: immettere la data (mese/giorno) e l'ora (ora e minuti) del riavvio pianificato.

- In - Immettere il numero specificato di giorni, ore e minuti per il riavvio del dispositivo. Il tempo massimo che può trascorrere è 24 giorni.

Nell'esempio è selezionato Immediato.

Passaggio 3

(Facoltativo)

Selezionare Restore to Factory Defaults (Ripristina valori predefiniti in fabbrica) per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica durante il processo di riavvio. È inoltre possibile selezionare Cancella file configurazione di avvio per cancellare il file di configurazione.

Passaggio 4

Fare clic su Riavvia.

Ripristina valori predefiniti

È possibile ripristinare lo switch Catalyst ai valori predefiniti. In questo modo vengono eliminate tutte le configurazioni che sono state modificate dalle impostazioni predefinite.

Alcuni dei motivi principali di un reset di fabbrica sono:

- se il riavvio non aiuta il dispositivo a funzionare correttamente e la soluzione non è ovvia.

- È necessario cancellare la configurazione di un dispositivo ricevuto per ricominciare.

Opzione 1

Come mostrato nella sezione precedente, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite dello switch durante il riavvio tramite l'interfaccia utente Web.

Opzione 2

Passaggio 1

Scollegare tutti i cavi Ethernet dallo switch.

Passaggio 2

Con l'apparecchio acceso, tenere premuto il tasto Reset per più di 10 secondi. Al termine del processo, collegare direttamente il computer per accedere allo switch tramite un cavo Ethernet.

Conclusioni

A questo punto, è possibile sapere come riavviare lo switch Catalyst 1200 o 1300 o come ripristinarlo in fabbrica.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1200 e 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.