Obiettivo

Un riavvio può essere uno strumento molto utile e per prestazioni ottimali, dovrebbe essere eseguito regolarmente. È necessario riavviare il sistema per aggiornare l'immagine attiva dopo l'aggiornamento del firmware o della lingua. In alcuni casi può essere necessario riavviare il sistema per salvare le configurazioni. È facile provare a utilizzare il router se non funziona correttamente o se si verificano problemi di connessione.

A volte può essere molto utile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. In alcuni casi il router potrebbe non funzionare correttamente e la soluzione non è ovvia. Oppure, è possibile che sia stato ricevuto un router utilizzato da un'altra persona nella società e che sia necessario cancellare la configurazione e ricominciare da capo.

L'obiettivo di questo articolo è spiegare come riavviare e ripristinare le impostazioni predefinite su un router RV160 o RV260.

Dispositivi interessati

- RV160

- RV260

Versione del software

- 1.0.00.13

Log In sul router

Nel browser Web, immettere l'indirizzo IP del router. Immettere le credenziali. Se è stata eseguita la reimpostazione predefinita o è la prima volta che si immettono credenziali, l'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.1 e le credenziali sono cisco per il nome utente e la password.

Nota: Se si è dimenticato l'indirizzo IP del router e non si dispone di una configurazione specifica da mantenere, è possibile ripristinare i valori predefiniti sul dispositivo fisico. Aprire una graffetta e inserirne l'estremità nel piccolo pulsante di ripristino incassato. Tenere premuto per 10 secondi e si vede che le luci sul dispositivo si accendono. Il riavvio richiede almeno qualche minuto. L'indirizzo IP verrà ripristinato a 192.168.1.1.

Esegui riavvio

Selezionare Amministrazione > Riavvia. Selezionare il pulsante di opzione per riavviare il dispositivo. Fare clic su Riavvia. Per completare il riavvio occorreranno alcuni minuti. È possibile controllare qui l'immagine attiva dopo il riavvio per assicurarsi di eseguire la versione più recente. Se non si è certi di disporre della versione più recente, consultare il supporto Cisco e selezionare.

Ripristina impostazioni predefinite dopo il riavvio

Quando si ripristinano le impostazioni predefinite di fabbrica dopo il riavvio, tutte le configurazioni vanno perse e le impostazioni tornano ai valori predefiniti. Se si dispone di una configurazione complessa, è possibile che si desideri eseguirne il backup. È tuttavia importante ricordare che la causa principale del problema potrebbe essere un errore della configurazione.

Nota: Le impostazioni predefinite sono generalmente le configurazioni più comuni e vengono preselezionate quando si acquista il dispositivo.

Selezionare Amministrazione > Riavvia. Selezionare il pulsante di opzione per ripristinare le impostazioni predefinite dopo il riavvio. Fare clic su Riavvia. L'esecuzione di questa azione richiede alcuni minuti.

Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica, inclusi i certificati, dopo il riavvio

Questa azione consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dopo il riavvio, ma rimuove anche i certificati. Questa operazione è necessaria se al router è collegato un certificato scaduto o non valido.

Conclusioni

A questo punto sono state illustrate le procedure per il riavvio, il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica dopo il riavvio e il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica, inclusi i certificati dopo il riavvio. Se il problema persiste, fare clic qui per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi del router RV160 o RV260.