Data identificazione

20 dicembre 2016

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

RV320

1.3.2.02

Descrizione del problema

RV320 ha un throughput più lento del previsto tramite Internet Service Provider (ISP), Optimum Online. Velocità di soli 30 Mbps in una connessione Internet ISP a 100 Mbps. Il modem utilizzato è un Cisco DPQ3925.

Stato corrente

La velocità di trasmissione può raggiungere i 70 Mbps se la WAN è impostata su 100 Half Duplex e circa 7-8 Mbps se la WAN è impostata su 100 Full Duplex. Sono stati raccolti i file di debug, ma gli sviluppatori non sono stati in grado di riprodurre il problema poiché la velocità di trasmissione era uguale a quella dell'ambiente di rete rilevato. Questo problema verrà segnalato in futuro.