Riepilogo

RV320 si blocca in modo intermittente. Per ripristinare la configurazione originale, è necessario riavviare il dispositivo.

Data identificazione

15 aprile 2016

Data risoluzione

10 mag 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descrizione problema

RV320 si blocca in modo intermittente. Impossibile raggiungere la LAN (Local Area Network) quando si verifica il problema. Per ripristinare la configurazione originale, è necessario riavviare il dispositivo.

Risoluzione

La pubblicazione della versione 1.3.2.02ts-4a ha risolto il problema.