Obiettivo

Transizione protocollo Internet versione 6 (IPv6) Consente agli host che appartengono a reti IPv6 di comunicare attraverso un'altra rete IPv4 (Internet Protocol versione 4). La transizione IPv6 viene in genere eseguita tramite incapsulamento dei pacchetti IPv6 all'interno dell'intestazione IPv4. I router VPN utilizzano un meccanismo 6to4 per la transizione IPv6. Questo meccanismo consente di connettere la rete IPv6 interna con la rete IPv6 di destinazione tramite una rete o Internet IPv4. Questo meccanismo prevede la conversione del prefisso dell'indirizzo IPv6 aggiungendo 2002, con formato esadecimale degli indirizzi IPv4. I pacchetti IPv6 vengono quindi incapsulati nelle intestazioni IPv4 e inviati tramite una rete o Internet IPv4. Questo documento spiega come configurare la transizione IPv6 sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Configurazione della transizione IPv6

Nota: prima della configurazione della transizione IPv6, è necessario impostare la modalità IP su IP a doppio stack. In caso contrario, viene visualizzata una finestra di messaggio di errore in cui viene indicato il percorso per la modifica del doppio stack. Per informazioni su come configurare Dual-Stack per IPv6, fare riferimento all'articolo Configurazione del routing IPv6 avanzato sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione Web e scegliere Imposta > Transizione IPv6. Verrà visualizzata la pagina Transizione IPv6:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Abilita tunnel 6to4 per abilitare la transizione IPv6 6to4. Stabilisce un tunnel per lo scambio di indirizzi di pacchetti IPv6 come indirizzi di pacchetti IPv4.

Nota: la transizione IPv6 è attivata per impostazione predefinita.

Passaggio 3. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni oppure su Annulla per annullare le modifiche apportate alle impostazioni.