Data identificazione

25 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

RV130W

1.0.3.22

Descrizione del problema

Se è stato configurato un elenco di controllo di accesso (ACL) consentito per consentire il traffico proveniente da un host o da una rete specifici ed è stato configurato un ACL bloccato, l'ACL bloccato negherà il traffico che dovrebbe essere autorizzato.

Stato corrente

Il software beta versione 1.0.3.25 ha risolto questo problema e il firmware pubblico verrà pubblicato nella prossima versione ufficiale del firmware RV130W.