Avviso speciale: Struttura delle licenze: firmware versioni 1.0.3.15 e successive. Inoltre, AnyConnect sarà a pagamento solo per le licenze client.

Per ulteriori informazioni sulle licenze AnyConnect sui router serie RV340, consultare l'articolo Licenze AnyConnect per i router serie RV340.

Introduzione

Il router RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router con wireless fa parte della serie RV34x ed è la controparte wireless del router RV340. È facile da usare, flessibile, ad alte prestazioni e durevole, il che lo rende adatto alle piccole imprese. Grazie a numerose funzioni di sicurezza aggiuntive, tra cui filtro Web, controllo delle applicazioni e protezione dell'origine IP, RV340W offre connettività wireless, cablata, a banda larga e altamente sicura a piccoli uffici e dipendenti remoti. Queste nuove funzioni di sicurezza consentono inoltre di ottimizzare con facilità le attività consentite sulla rete.

Questo articolo ha lo scopo di presentare le specifiche del prodotto RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router con wireless.

Nota: Per ulteriori informazioni sul router RV340W Dual WAN Gigabit VPN con wireless, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC) 91), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723)

Sistema operativo

Linux

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Porte

LAN, WAN, USB, console

Interfacce fisiche

Specifiche

Descrizione

Porte

4 porte RJ-45 Ethernet 10/100/1000

2 WAN

2 porte USB

1 console

Pulsanti

Pulsante Reset, pulsante Wi-Fi

Switch

Interruttore

Sicurezza fisica

Kensington

Sì

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg (2,65 lb)

Funzionalità di rete

Specifiche

Descrizioni

Supporto VLAN

Sì; VLAN basate sulla porta e su tag 802.1Q

Protocolli di rete

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

Proxy DNS (Domain Name System)

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) e inoltro multicast

Protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

NAT uno-a-uno

Gestione delle porte

Mirroring delle porte

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione (intervallo 1-4096), fino a 32 VLAN

Supplicant 802.1X

Sì

Protocolli di routing

Routing statico

Routing dinamico

RIP v1 e v2

NAT

Protocollo PAT, Network Address Port Translation (NAPT)

DMZ (Network Edge)

Configurabile via software su qualsiasi indirizzo IP LAN

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

IPv4 e IPv6 a doppio stack

tunneling 6to4

Configurazione automatica indirizzi senza stato

Server DHCPv6 per client IPv6 su LAN

Client DHCP v6 per connettività WAN

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routing IPv6 statico

Routing IPv6 dinamico con RIPng

Supporto host IPv6

RADIUS IPv6,

Protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Sicurezza

Specifiche

Descrizione

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), inoltro e attivazione delle porte, prevenzione DoS (Denial-of-Service), DMZ basata su software

Attacchi DoS evitati:

- SYN Flood

- Tempesta Eco

- ICMP Flood

- Flood UDP

- Flood TCP

Blocca Java, cookie, active-X, proxy HTTP

Filtro Web

Filtra i siti dannosi e blocca quelli dannosi

Filtro contenuti

Blocco di URL statici o di parole chiave

Controllo applicazione

Sì

VPN

Specifiche

Descrizione

IPSec

50 connessioni simultanee (qualsiasi combinazione di accesso remoto e da sito a sito), throughput fino a 650 Mbps

Accesso remoto IPSec

Sì

L2TP over IPSec

Sì

GRE over IPSec

Sì

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

2 tunnel inclusi. Massimo 50 tunnel con licenze router opzionali. Throughput fino a 33 Mbps

PPTP

25 connessioni, throughput fino a 100 Mbps

Modalità Teleworker (Cisco IPSec VPN)

Il router agisce come client per connettersi al gateway VPN centrale in modalità teleworker.

VPN PassThrough

IPSec, PPTP, L2TP

Configurazione

Specifiche

Descrizione

Interfaccia utente Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

Interfaccia della riga di comando (CLI)

Riga di comando con SSH

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Locale, remoto syslog , avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione, ping, tracciamento routing, ricerca DNS e mirroring della porta

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Ora di sistema

Supporta NTP, immissione manuale di ora legale

Lingue

GUI supporta l'inglese

Wireless

Specifiche

Descrizione

Tipo di radio e modulazione

Dual radio, Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 4x4 con due stream spaziali a 5 GHz

MIMO 3x3 con due stream spaziali a 2,4 GHz

Canali da 20, 40 e 80 Mhz per 802.11ac

20 e 40 Mhz per 802.11n

Velocità dati PHY fino a 2,7 Gb/s:

- 2,4 GHz: 450 Mbps (64-QAM), 600 Mbps (256-QAM)

- 5 GHz: 1,7 Gbps (256-QAM), 2,1 Gbps (1024-QAM)

Selezione dinamica della frequenza 802.11 (DFS)

Canali operativi

11 Nord America, 13 maggior parte dell'Europa, selezione automatica canali

Isolamento wireless

Isolamento wireless tra client

Antenne esterne

4

Guadagno dell'antenna in dBi

2,4 GHz: 3 dBi per antenna

5 GHz 5 dBi per antenna

Sensibilità del ricevitore

2,4 GHz:

-802.11b: -82 dBm a 11 Mbps,

-802.11g: -71 dBm a 54 Mbps,

802.11n (HT20): -69 dBm a MCS7,

HT20, -65 dBm a mcs15, HT40

5 GHz

-802.11ac (VHT20): -59 dBm a MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 dBm a MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 dBm a MCS9

Radiofrequenza

Dual-band, funziona su 2,4 GHz e 5 GHz

Client WLAN attivi

Supporta fino a 50 client simultanei

Più SSID

Supporta più SSID (Service Set Identifier), fino a 8 reti virtuali separate, 4 per radio.

Mappa VLAN wireless

Supporta il mapping tra SSID e VLAN con isolamento del client wireless

Sicurezza WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

WMM (Wi-Fi Multimedia)

WMM, risparmio energia WMM (WMM-PS)

Ambientale

Specifiche

Descrizione

Alimentazione

12 V 1,5 A

Certificazioni

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura di esercizio

Da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione

Da 0°C a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 85%, senza condensa

Umidità di conservazione

Dal 5% al 90%, senza condensa