Obiettivo

Un gruppo di indirizzi IP è una funzionalità del router serie RV34x che consente agli amministratori di raggruppare gli indirizzi IP in base alla versione IP. Questa funzionalità supporta altre funzioni sul router, ad esempio Filtro Web e Controllo applicazione. L'utilizzo di questa funzionalità consente agli amministratori di regolare ulteriormente l'accesso alle risorse su Internet.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare un gruppo di indirizzi IP sul router serie RV34x.

Dispositivi interessati

- Serie RV34x

Versione del software

- 1.0.01.16

Aggiungi gruppo di indirizzi IP

Gruppo di indirizzi IP basati su IPv4

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Configurazione di sistema > Gruppo di indirizzi IP.

Passaggio 2. Nella tabella del gruppo di indirizzi IP, fare clic su Add per creare una voce.

Passaggio 3. Nella finestra Aggiungi/Modifica gruppo di indirizzi IP visualizzata, immettere un nome che consenta di identificare facilmente il gruppo nel campo Nome gruppo. Il campo accetta solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura (_) per i caratteri speciali.

Nell'esempio viene utilizzato Stoneroses_grp1.Nota:

Passaggio 4. Nella tabella del gruppo di indirizzi IP, fare clic su Add per creare una voce.

Passaggio 5. Dal menu a discesa Protocollo, scegliere un protocollo Internet. Le opzioni sono:

- IPv4: il protocollo Internet versione 4 (IPv4) è un indirizzo a 32 bit (4 byte). Se si è scelto questo, andare al Passaggio 6.

- IPv6: successore di IPv4, costituito da un indirizzo a 128 bit (8 byte). Se si sceglie questa opzione, passare all'area di configurazione del gruppo di indirizzi IP basato su IPv6.

Passaggio 6. Scegliere un tipo da utilizzare per creare un pool di indirizzi IP. Le opzioni sono:

- Indirizzo IP: il gruppo di indirizzi IP utilizza un singolo indirizzo IP. Se si sceglie questa opzione, andare al passo 7.

- Subnet di indirizzi IP - Parte di una rete che condivide un particolare indirizzo di subnet. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 8.

- Intervallo indirizzi IP: immettere un intervallo di indirizzi IP host nella stessa sottorete. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 9.

Nell'esempio viene usato IP Address.Nota:

Passaggio 7. Se si sceglie Indirizzo IP, immettere un indirizzo IP che si desidera assegnare al gruppo nel campo IP.

nell'esempio viene usato 192.168.2.100.Nota:

Passaggio 8. Se si sceglie Subnet di indirizzi IP, immettere un indirizzo IP e una subnet mask nei rispettivi campi.

Nell'esempio, 192.168.2.102 viene usato come indirizzo IP e 255.255.255.0 per la subnet mask.Nota:

Passaggio 9. Se nel passaggio 6 è stato scelto Intervallo indirizzi IP, immettere un intervallo di indirizzi IP nei campi Inizio e Fine.

Nell'esempio, 192.168.1.124 viene usato come indirizzo IP iniziale e 192.168.1.152 come indirizzo finale.Nota:

Passaggio 10. Fare clic su Applica.

L'utente verrà reindirizzato alla pagina del gruppo di indirizzi IP principale.

Passaggio 11. Fare clic su Applica.

A questo punto, è necessario configurare correttamente un gruppo di indirizzi IP basati su IPv4 sul router serie RV34x.

Gruppo di indirizzi IP basati su IPv6

Passaggio 1. Scegliere un tipo che verrà utilizzato da IPv6 per formare un gruppo di indirizzi. Le opzioni sono:

- Indirizzo IP: il gruppo di indirizzi IP utilizza un singolo indirizzo IPv6. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 2.

- Subnet di indirizzi IP - Parte di una rete che condivide un particolare indirizzo di subnet. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 3.

- Intervallo indirizzi IP: immettere un intervallo di indirizzi IPv6 host nella stessa sottorete. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 4.

Nell'esempio, viene scelto IP Address (Indirizzo IP).Nota:

Passaggio 2. Se si sceglie Indirizzo IP, immettere un indirizzo IPv6 che si desidera assegnare al gruppo nel campo IP.

Nell'esempio, l'indirizzo IP è 2001:db8:a0b:12f0:1.Nota:

Passaggio 3. Se si sceglie Subnet di indirizzi IP, immettere un indirizzo IPv6 e la lunghezza del prefisso nei rispettivi campi.

In questo esempio, l'indirizzo IPv6 è 2001:db8:a0b:12f0:1 e la lunghezza del prefisso è 96.Nota:

Passaggio 4. Se nel passaggio 1 è stato scelto Intervallo di indirizzi IP, immettere un intervallo di indirizzi IPv6 host nei campi Inizio e Fine.

Nell'esempio, l'indirizzo iniziale è 2001:db8:a0b:12f0:1 e l'indirizzo finale è 2001:db8:a0b:12f0::7.Nota:

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

Viene visualizzata di nuovo la pagina Gruppo di indirizzi IP principale.

Passaggio 6. Fare clic su Applica.

È ora necessario configurare correttamente il gruppo di indirizzi IP basati su IPv6 sul router serie RV34x.