Obiettivo

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) è un protocollo indipendente dal fornitore che viene utilizzato per identificare i router adiacenti su una LAN IEEE 802, in particolare per le reti Ethernet cablate. I dispositivi di rete annunciano la propria identità e le proprie funzionalità da ciascuna interfaccia a intervalli fissi.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come abilitare il protocollo LLDP sul router serie RV34x.

Dispositivi interessati

- Serie RV34x

Versione del software

- 1.0.02.16

Abilita LLDP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Configurazione di sistema > LLDP.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Abilita LLDP per abilitare LLDP.

Passaggio 3. Nella tabella LLDP Port Setting, selezionare la casella di controllo Enable LLDP per ciascuna interfaccia necessaria o applicabile.

Nota: In questo esempio, su tutte le interfacce è abilitato LLDP.

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

- La tabella dei nodi adiacenti LLDP visualizza i campi riportati di seguito.

- Porta locale: rappresenta il numero della scheda Ethernet attraverso la quale il router adiacente è collegato al dispositivo.

- Sottotipo ID chassis: rappresenta il tipo di ID chassis della porta adiacente, ad esempio l'indirizzo MAC (Media Access Control).

- ID chassis: rappresenta l'identificatore dello chassis. Quando il sottotipo ID chassis è un indirizzo MAC, viene visualizzato l'indirizzo MAC del dispositivo.

- Port ID Subtype: rappresenta il tipo della porta del router adiacente.

- ID porta - rappresenta la porta utilizzata.

- System Name: rappresenta il nome del dispositivo adiacente.

- Durata (TTL) - Rappresenta, in secondi, il periodo di tempo trascorso il quale l'annuncio LLDP viene aggiornato.

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante di opzione accanto al router adiacente nella tabella dei router adiacenti LLDP e fare clic su Icona occhio per visualizzare informazioni dettagliate sul router adiacente.

Passaggio 6. Qui è possibile visualizzare i dettagli. Fare clic su OK per tornare alla pagina LLDP.

A questo punto, il protocollo LLDP sul router serie RV34x dovrebbe essere stato abilitato correttamente.