Introduzione

RV345P Dual WAN Gigabit VPN Router con PoE, che fa parte della serie RV34x, è un router resistente, flessibile, ad alte prestazioni e facile da usare, ideale per le piccole aziende. Con diverse funzioni di sicurezza aggiuntive, come il filtro Web, il controllo delle applicazioni e IP Source Guard, il nuovo RV345P offre una connettività cablata a banda larga e altamente sicura per piccoli uffici e dipendenti remoti. Queste nuove funzioni di sicurezza consentono inoltre di ottimizzare con facilità le attività consentite sulla rete.

RV345P è inoltre dotato di otto porte PoE (Power over Ethernet), ideali per dispositivi quali punti di accesso wireless e telefoni IP.

Questo articolo ha lo scopo di fornire le specifiche del prodotto RV345P Dual WAN VPN Router con PoE.

Nota: Per ulteriori informazioni sul router VPN Dual WAN Gigabit RV345P con PoE, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) 802.3af (PoE)

Sistema operativo

Linux

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Porte

16 LAN (8 dati, 8 PoE (Power over Ethernet), WAN, USB, console

Interfacce fisiche

Specifiche

Descrizione

Porte

Ethernet 16 10/100/1000, con supporto per 802.3af

-8 porte dati

-8 PoE

1 porta console

Porta adattatore 2,5 A DC da 12 V

2 WAN

2 porte USB

Pulsanti

Pulsante Reimposta

Switch

Interruttore di alimentazione

Slot

Slot per blocco Kensington

Montaggio e sicurezza fisica

Opzioni di montaggio

Sono fornite 2 staffe per il montaggio a rack, incluse 8 viti.

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg (2,65 libbre)

Funzionalità di rete

Specifiche

Specifiche

Supporto VLAN (Virtual Local Area Network)

Sì

Protocolli di rete

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) e inoltro multicast

Dynamic Domain Name System (DynDNS), nessun protocollo Internet (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

NAT uno-a-uno

Gestione delle porte

Mirroring delle porte

Bonjour

Numero di VLAN

Fino a 32 VLAN

Protocolli di routing

Routing statico

Routing dinamico

RIP v1 e v2

Routing inter-VLAN

NAT (Network Address Translation)

Port Address Translation (PAT), protocollo NAPT (Network Address Port Translation)

DMZ (Network Edge)

Configurabile via software su qualsiasi indirizzo IP LAN

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

QoS (Quality of Service)

Accodamento WAN (Wide Area Network)

3 code

Supporto DSCP (Differentiated Services Code Point Support)

CoS (Class of Service)

Gestione della larghezza di banda per assegnare priorità ai servizi

IPv6

IPv4 e IPv6 a doppio stack

Tunneling da 6 a 4

Configurazione automatica indirizzi senza stato

Server DHCPv6 per client IPv6 su LAN

Client DHCPv6 per connettività WAN

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routing IPv6 statico

Routing IPv6 dinamico con RIPng

Supporto host IPv6

RADIUS IPv6

Protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Sicurezza

Specifiche

Descrizione

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

Protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secured), complessità di nome utente e password

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), inoltro e attivazione delle porte, prevenzione DoS (Denial-of-Service), DMZ basata su software

Attacchi DoS evitati:

- SYN Flood

- Tempesta Eco

- ICMP Flood

- Flood UDP

- Flood TCP

Blocca Java, cookie, active-X, proxy HTTP

Filtro Web

Filtra i siti dannosi e blocca quelli dannosi

Filtro contenuti

Blocco di URL statici o di parole chiave

Controllo applicazione

Sì

Protezione origine IP

Associa indirizzi IP a indirizzi MAC

VPN

IPSec

Sì; Massimo 50 tunnel, profili preconfigurati per Amazon Virtual Cloud e Microsoft Azure

Da client a sito

Sì

Teleworker VPN Client

Sì

VPN PPTP

Sì; 25 tunnel massimi

Server L2TP

Sì; 25 tunnel massimi

SSL VPN

Sì; 50 tunnel massimi

IPSec (VPN Throughput)

50 Mbps

Configurazione

Specifiche

Descrizione

Utility basata sul Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

Interfaccia della riga di comando (CLI)

Riga di comando con Secure Shell (SSH)

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP (Universal Plug and Play)

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Locale, remoto syslog, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione, ping, tracciamento routing, ricerca DNS e mirroring della porta

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Ora di sistema

Supporto del protocollo NTP (Network Time Protocol), immissione manuale di ora legale

Lingue

Supporto inglese per l'interfaccia grafica utente (GUI)

Ambientale

Specifiche

Descrizione

Alimentazione

12 V 2,5 A

Certificazioni

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura di esercizio

Da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 85%, senza condensa