Obiettivo

Una VPN (Virtual Private Network) è la connessione tra la rete locale e un host remoto. L'host remoto può essere un altro computer o un'altra rete. La pagina Stato VPN visualizza lo stato della connessione VPN tra il router e un host. Questa opzione viene in genere utilizzata per risolvere i problemi di connettività tra il router e l'host remoto che utilizza la connessione VPN.

In questo documento viene spiegato come visualizzare la tabella di routing su un router RV340 o RV345.

Dispositivi interessati

- Serie RV34x

Versione del software

- 1.0.02.16 — RV340, RV345

Visualizza stato VPN

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere VPN > Stato VPN.

Nella pagina Stato VPN vengono visualizzate le informazioni seguenti:

Stato tunnel da sito a sito

- Tunnel/i utilizzato/i: questo è il tunnel VPN in uso.

- Tunnel(s) disponibili: visualizza i tunnel VPN disponibili.

- Tunnel(i) abilitato: visualizza i tunnel VPN abilitati.

- Tunnel/i definito/i: lo stato del tunnel VPN.

Nota: Nella tabella di connessione è possibile aggiungere, modificare, eliminare o aggiornare un tunnel. È inoltre possibile fare clic su Selezione visualizzazione colonne per scegliere le intestazioni di colonna visualizzate nella tabella di connessione.

Stato tunnel da client a sito

- Nome gruppo o tunnel: il nome del tunnel VPN. Questa opzione ha solo scopo di riferimento e non corrisponde al nome utilizzato sull'altra estremità del tunnel.

- Connessioni - indica lo stato della connessione.

- Fase 2 Crittografia/Autenticazione/Gruppo: visualizza il tipo di crittografia della Fase 2, il metodo di autenticazione e il numero del gruppo DH.

- Gruppo locale: l'indirizzo IP e la subnet mask del gruppo locale.

Nota: È inoltre possibile aggiungere, modificare, eliminare o aggiornare un tunnel VPN nella tabella di connessione.

Stato VPN SSL

- Tunnel/i utilizzato/i: visualizza i tunnel VPN SSL utilizzati per la connessione.

- Tunnel(s) disponibili: visualizza i tunnel disponibili per la connessione VPN SSL.

- La tabella Connessione VPN SSL visualizza quanto segue:

- Nome criterio - il nome del criterio utilizzato dal tunnel VPN.

- Sessione: il numero di sessioni per il tunnel VPN.

È inoltre possibile aggiungere, modificare o eliminare una VPN SSL nella tabella di connessione.Nota:

Stato tunnel PPTP

- Tunnel(i) usati: visualizza i tunnel PPTP usati per la connessione VPN.

- Tunnel(i) disponibili: visualizza i tunnel PPTP disponibili per la connessione.

- La tabella Connessione VPN PPTP visualizza le informazioni riportate di seguito.

- ID sessione - Identifica la sessione della connessione proposta o corrente.

- Nome utente — visualizza il nome dell'utente connesso.

- Accesso remoto - Indirizzo IP della connessione proposta connessa in remoto.

- IP tunnel: indirizzo IP del tunnel VPN.

- Tempo di connessione: visualizza il tempo di attività del tunnel VPN.

- Azione: consente di connettere o disconnettere il tunnel.

È inoltre possibile aggiungere, modificare, eliminare, connettere o disconnettere una connessione nella tabella di connessione.Nota:

Stato tunnel L2TP

- Tunnel/i utilizzato/i: visualizza i tunnel VPN L2TP utilizzati per la connessione.

- Tunnel(i) disponibili: visualizza i tunnel disponibili per la connessione VPN L2TP.

- ID sessione - Identifica la sessione della connessione proposta o corrente.

- Nome utente — visualizza il nome dell'utente connesso.

- Accesso remoto - Indirizzo IP della connessione proposta connessa in remoto.

- IP tunnel: indirizzo IP del tunnel VPN.

- Tempo di connessione: visualizza il tempo di attività del tunnel VPN.

- Azione: consente di connettere o disconnettere il tunnel.

È inoltre possibile aggiungere, modificare, eliminare, connettere o disconnettere una connessione nella tabella di connessione.Nota:

A questo punto, lo stato VPN sul punto di accesso wireless dovrebbe essere visualizzato correttamente.