Riepilogo

L'accesso al server Web interno non funziona quando la funzione di filtro Web è attivata, ma funziona correttamente quando è disattivata.

Data identificazione

11 luglio 2016

Data risoluzione

13 gen 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descrizione problema

L'accesso al server Web interno non funziona quando la funzione di filtro Web è attivata, ma funziona correttamente quando è disattivata. I pacchetti di risposta che accedono al server Web interno non sono passati correttamente attraverso il percorso NAT (Network Address Translation). L'handshake TCP (Transmission Control Protocol) iniziale viene completato, ma la richiesta GET viene filtrata.

Risoluzione

Regolare il percorso del pacchetto di risposta.