Obiettivo

Il router Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN offre prestazioni elevate ed è facile da configurare, installare e utilizzare. Questo dispositivo può essere utilizzato per connettersi a un'interfaccia Ethernet Wide Area Network (WAN) standard o a un'interfaccia ADSL2+ (Asymmetrical Digital Subscriber Line 2 plus). Supporta inoltre Cisco FindIT Network Management, che consente di gestire i dispositivi Cisco supportati, quali switch Cisco, router e punti di accesso wireless. Per ulteriori informazioni su Cisco FindIT Network Management, fare clic qui. RV132W è adatto per piccoli uffici domestici (SOHO) e installazioni più piccole con funzionalità VPN (Virtual Private Network).

Questo articolo ha lo scopo di mostrare le specifiche del prodotto RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN Router.

Nota: Per ulteriori informazioni sul router VPN Wireless-N RV132W, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), 802.11i (sicurezza Wi-Fi Protected Access [WPA2]), 802.11e QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723)

Interfacce fisiche

Porte

LAN, WAN, USB, console

Switch

Pulsante di alimentazione (acceso, spento)

Pulsanti

Ripristino, Wi-Fi (acceso, spento)

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

LED

Alimentazione, DSL o WAN, Internet, LAN (porte 1-3), wireless, VPN, USB

Sistema operativo

Linux

Funzionalità di rete

Protocolli di rete

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

proxy DNS

agente di inoltro DHCP

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) e inoltro multicast

Protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

NAT uno-a-uno

Gestione delle porte

Mirroring delle porte

Software DMZ configurabile su qualsiasi indirizzo IP LAN

Session Initiation Protocol (SIP) Application Layer Gateway (ALG)

LAN

3 porte LAN 10/100 Mbps con switch gestito

WAN

1 porta FE WAN 10/100 Mbps

WAN

1 ADSL2+

WLAN

Access point wireless 802.11n ad alta velocità integrato

Protocolli di routing

Routing statico

Routing dinamico

RIP v1 e v2

Routing inter-VLAN

NAT (Network Address Translation)

Port Address Translation (PAT), protocollo NAPT (Network Address Port Translation)

Supporto VLAN

VLAN basate sulla porta e su tag 802.1Q

Numero di VLAN

6 VLAN attive (intervallo 2-4094)

IPv6

IPv4 e IPv6 a doppio stack

6°

Configurazione automatica indirizzi senza stato

Server DHCPv6 per client IPv6 su una LAN

Client DHCPv6 per connettività WAN

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routing IPv6 statico

Routing IPv6 dinamico con RIPng

DMZ (Network Edge)

Configurabile via software su qualsiasi indirizzo IP LAN

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 6 VLAN attive

Sicurezza

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), inoltro e attivazione delle porte, prevenzione DoS (Denial-of-Service), DMZ basata su software

Attacchi DoS evitati:

SYN Flood

Tempesta Eco

ICMP Flood

Flood UDP

Flood TCP

Blocca Java, cookie, active-X, proxy HTTP

Controllo degli accessi

liste di controllo degli accessi IP; Controllo degli accessi wireless basato su MAC

Content filtering

Blocco di URL statici o di parole chiave

Gestione sicura

HTTPS, complessità di nome utente e password

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS

Privilegi utente

2 livelli di accesso: admin e guest

QoS

Priorità basata sulla porta 802.1p sulle porte LAN, priorità basata sull'applicazione sulle porte WAN

4 code

Supporto DSCP (Differentiated Services Code Point)

CoS (Class of Service)

Gestione della larghezza di banda per assegnare priorità ai servizi

Prestazioni

Throughput NAT

75 Mbps (Ethernet WAN)

Sessioni simultanee

2000

Throughput VPN IPsec (3DES, AES)

3 Mbps

Configurazione

Interfaccia utente Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

Interfaccia della riga di comando (CLI)

Riga di comando con SSH

Gestione

Interfaccia utente Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

CLI

Riga di comando con SSH

Protocolli di gestione

Browser Web, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Registrazione eventi

Avvisi locali, syslog e e-mail

Diagnostica di rete

Ping, traceroute, ricerca DNS e mirroring della porta

Upgrade

Aggiornamento del firmware tramite un browser Web, file di configurazione importato o esportato

Ora di sistema

Supporta NTP, ora legale, immissione manuale

Lingue

GUI supporta l'inglese

Wireless

Tipo di radio e modulazione

802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), 802.11g: orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

Access point standard IEEE 802.11n da 2,4 GHz con compatibilità 802.11b/g

Canali operativi

11 Nord America, 13 maggior parte dell'Europa, selezione automatica canali

Isolamento wireless

Isolamento wireless tra client

Antenne interne

2

Guadagno dell'antenna in dBi

3 dBi

Potenza di trasmissione

802.11b: 17 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11n: 15 dBm +/- 2,5 dBm

Sensibilità del ricevitore

-85 dBm a 11 Mbps, -73 dBm a 54 Mbps, -68 dBm a mcs15, HT20, -65 dBm a mcs15, HT40

Radiofrequenza

Single-band, funziona su 2,4 GHz

Client WLAN attivi

Supporta fino a 50 client simultanei

Più SSID

Supporto di più SSID (Service Set Identifier), fino a 4 reti virtuali separate

Mappa VLAN wireless

Supporta il mapping tra SSID e VLAN con isolamento del client wireless

Sicurezza WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

WMM (Wi-Fi Multimedia)

WMM, risparmio energia WMM (WMM-PS)

Ambientale

Alimentazione

12 V 1 A

Certificazioni

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura di esercizio

Da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 85%, senza condensa