Obiettivo

Il PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) è un protocollo di rete utilizzato per implementare i tunnel VPN (Virtual Private Network) tra le reti pubbliche. I server PPTP sono noti anche come server VPDN (Virtual Private Dialup Network). PPTP utilizza un canale di controllo su TCP (Transmission Control Protocol) e un tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation) che funziona per incapsulare i pacchetti PPP (Point-to-Point). L'implementazione PPTP più comune fa parte delle famiglie di prodotti Microsoft Windows e implementa diversi livelli di autenticazione e crittografia in modo nativo come funzionalità standard dello stack PPTP di Windows. Il protocollo PPTP è preferito ad altri protocolli perché è più veloce e può funzionare sui dispositivi mobili.

In questo documento viene spiegato come configurare un server PPTP sul router serie RV34x.

Dispositivi interessati

- Serie RV34x

Versione del software

- 1.0.01.16

Configurare PPTP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere VPN > Server PPTP.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione Su server PPTP per attivare il server PPTP.

Passaggio 3. Nel campo Indirizzo IP iniziale, immettere l'indirizzo IP iniziale dell'intervallo di indirizzi IP da assegnare agli utenti. Si tratta di indirizzi IP riservati per gli utenti PPTP.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato 10.0.0.1.

Passaggio 4. Nel campo Indirizzo IP finale, immettere l'indirizzo IP finale dell'intervallo di indirizzi IP.

Nota: Nell'esempio, viene usato 10.0.0.14.

Passaggio 5. Nel campo Indirizzo IP DNS1 immettere l'indirizzo IP del server DNS.

Nota: Nell'esempio, viene usato 192.168.1.150.

Passaggio 6. (Facoltativo) Nel campo Indirizzo IP DNS2 immettere l'indirizzo IP del secondo server DNS.

Nota: Nell'esempio, viene usato 192.168.1.151.

Passaggio 7. Nell'area Autenticazione utente, scegliere un profilo che verrà autenticato dagli utenti. Le opzioni sono admin o guest.

Passaggio 8. Dall'elenco a discesa Crittografia MPPE, scegliere un'opzione per crittografare i collegamenti point-to-point. Le opzioni sono:

- Nessuno — Nessuna crittografia.

- 128 bit: sono supportate le chiavi di crittografia Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) a 128 bit.

Nota: Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) non solo cripta i pacchetti PPP, ma utilizza anche un algoritmo di compressione per ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda e supportare più connessioni simultanee. Questa opzione può essere attivata o disattivata solo se si attiva il server PPTP.

Passaggio 9. Fare clic su Applica.

Passaggio 10. (Facoltativo) Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sull 'icona nella parte superiore della pagina.

A questo punto, le impostazioni PPTP sul router serie RV34x devono essere configurate correttamente.