Obiettivo

Per aggiornare il firmware, è necessario scaricare un file specifico da Internet e caricarlo nel dispositivo. Gli aggiornamenti del firmware possono correggere i bug del software, migliorare le funzionalità ed estendere la durata del dispositivo. Questi miglioramenti possono migliorare le prestazioni complessive di un dispositivo. Quando viene applicato un aggiornamento del firmware, le comunicazioni del router si interrompono temporaneamente.

Questo documento spiega come aggiornare il firmware sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

- RV016 (scarica la versione più recente)

- RV042 (scarica la versione più recente)

- RV042G (scarica la versione più recente)

- RV082 (scarica la versione più recente)

Scarica il firmware più recente

Scaricare il file appropriato utilizzando i collegamenti riportati sopra. Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella cartella dei download.

Aggiornamento del firmware

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione del router e scegliere Gestione sistema > Aggiornamento firmware. Viene visualizzata la pagina Aggiornamento firmware:

Nota: fare clic su Firmware Download dal sito Web se il firmware non è stato ancora scaricato. Dopo aver fatto clic su, la pagina delle informazioni del router si aprirà in una nuova finestra di un browser Web. Fare clic su Download Software sotto l'intestazione Support (Assistenza) sul lato destro della pagina. Fare clic su Small Business Router Firmware nella pagina Web successiva e selezionare il dispositivo per il download del firmware.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Choose File (Scegli file) per scegliere la versione del firmware che si è scelto di installare nel dispositivo.

Passaggio 3. Una volta aperto il file e visualizzato accanto al pulsante Scegli file, fare clic su Aggiorna. Fare clic su OK nella finestra di conferma. Verrà avviato il processo di aggiornamento del firmware.

Nota: se si esegue il downgrade del firmware a una versione precedente, il dispositivo viene ripristinato ai valori predefiniti e tutte le impostazioni configurate vengono perse.

Nota: l'aggiornamento del firmware può richiedere alcuni minuti. Non scollegare l'alimentazione o scollegare il dispositivo dal computer. Una volta completato il firmware, viene visualizzato quanto segue:

Al termine del riavvio, il dispositivo disconnette l'utente.

Per ulteriori informazioni, inclusi i collegamenti a tutti gli articoli e la documentazione sulla serie di router in uso, selezionare una delle opzioni seguenti:

- RV016 Multi-WAN VPN Router

- RV042 Dual WAN VPN Router

- RV082 Dual WAN VPN Router