Introduzione

Questo articolo ha lo scopo di fornire specifiche di prodotto in stile "back of the box" per l'RV340 Dual-WAN VPN Router. Per informazioni più dettagliate, fare clic qui per visualizzare il Data Sheet consolidato della serie RV34X.

RV340 Dual-WAN VPN Router è un dispositivo flessibile, ad alte prestazioni e facile da usare, ideale per le piccole aziende. Grazie alle nuove funzioni di sicurezza, tra cui filtro Web, controllo delle applicazioni e protezione dell'origine IP, il nuovo RV340 offre una connettività cablata a banda larga e altamente sicura a piccoli uffici e dipendenti remoti. Queste nuove funzioni di sicurezza consentono inoltre di regolare con facilità le attività consentite sulla rete.

Nota: Per visualizzare un "contenuto della confezione" Per informazioni sullo stile del router RV340 Dual-WAN VPN, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723)

Sistema operativo

Linux

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Porte

LAN, WAN, USB, console

Interfacce fisiche

Porte

9 Ethernet 10/100/1000, con supporto per 802.3af

2 WAN

2 porte USB

Pulsanti

Pulsante Reimposta

Switch

Interruttore

Montaggio e sicurezza fisica

Opzioni di montaggio multiple

Sono fornite 2 staffe per il montaggio a rack, incluse 8 viti.

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg

Funzionalità di rete

Supporto VLAN

Sì; VLAN basate sulla porta e su tag 802.1Q

Protocolli di rete

Protocolli di rete

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) e inoltro multicast

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

NAT uno-a-uno

Gestione delle porte

Mirroring delle porte

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione (intervallo 1-4096).

Supplicant 802.1X

Sì

Protocolli di routing

Routing statico

Routing dinamico

RIP v1 e v2

NAT (Network Address Translation)

Port Address Translation (PAT), protocollo NAPT (Network Address Port Translation)

DMZ (Network Edge)

Configurabile via software su qualsiasi indirizzo IP LAN

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

IPv4 e IPv6 a doppio stack

tunneling 6to4

Configurazione automatica indirizzi senza stato

Server DHCPv6 per client IPv6 su LAN

Client DHCP v6 per connettività WAN

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routing IPv6 statico

Routing IPv6 dinamico con RIPng

Supporto host IPv6

RADIUS IPv6,

Protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Sicurezza

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), inoltro e attivazione delle porte, prevenzione DoS (Denial-of-Service), DMZ basata su software

Attacchi DoS evitati:

- SYN Flood

- Tempesta Eco

- ICMP Flood

- Flood UDP

- Flood TCP

Blocca Java, cookie, active-X, proxy HTTP

Filtro Web

Filtra i siti dannosi e blocca quelli dannosi

Filtro contenuti

Blocco di URL statici o di parole chiave

Controllo applicazione

Sì

Configurazione

Gestione

Interfaccia utente Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Locale, remoto syslog , avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione, ping, tracciamento routing, ricerca DNS e mirroring della porta

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Ora di sistema

Supporta NTP, immissione manuale di ora legale

Lingue

Sì

Ambientale

Alimentazione

12 V 1,5 A

Certificazioni

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura di esercizio

Da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 85%, senza condensa

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco