Obiettivo

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo di configurazione di rete per host su reti IP. DHCP fornisce indirizzi IP, una route predefinita e un prefisso di routing per i computer. Quando l'inoltro DHCP è abilitato, un client DHCP senza indirizzo IP può comunicare con il server tramite gli agenti di inoltro DHCP.

In questo documento viene descritta la configurazione del server DHCP o del relay sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

•4.2.1.02

Configurazione server DHCP IPv4

Per configurare un server DHCP IPv4, fare riferimento all'articolo Configurazione del server DHCP IPv4 sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

Configurazione inoltro DHCP IPv4 del server DHCP o dell'inoltro DHCP

Per configurare un inoltro DHCP IPv4, fare riferimento all'articolo Configurazione dell'inoltro DHCP IPv4 sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

Configurazione server DHCP IPv6

Per configurare un server DHCP IPv6, fare riferimento all'articolo Configurazione del server DHCP IPv6 sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082