Obiettivo

Il router Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN e il router RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN consentono di utilizzare un modem USB (Universal Serial Bus) a banda larga mobile collegandolo all'interfaccia USB del router. Il router esegue il monitoraggio dell'attività dei dati nella rete mobile e quindi invia una notifica all'amministratore quando viene raggiunta la soglia.

Questo articolo ha lo scopo di mostrare come configurare un limite massimo della larghezza di banda sull'RV132W e sui router VPN RV134W.

Dispositivi interessati

- RV132W

- RV134W

Versione del software

- 1.0.0.17 - RV132W

- 1.0.0.21 - RV134W

Configura limite larghezza di banda

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router.

Passaggio 2. Scegliete Rete > Rete mobile.

Passaggio 3. In Bandwidth Cap Tracking, fare clic sul pulsante di opzione Enable.

Passaggio 4. Scegliere la Data rinnovo mensile dall'elenco a discesa.

Nota: la data di rinnovo mensile indica il giorno del mese in cui viene reimpostato il limite massimo della larghezza di banda. In questo esempio, la data di rinnovo mensile è il quarto giorno di ogni mese.

Passaggio 5. Nel campo Limite larghezza di banda mensile, immettere la quantità massima di dati (in MB) consentita prima che il dispositivo agisca.

Nota: in questo esempio, il limite massimo mensile della larghezza di banda è impostato su 150 MB.

Passaggio 6. Fare clic su Salva.

A questo punto, è necessario configurare correttamente il limite massimo della larghezza di banda sul router.