Obiettivo

Per una rete sicura, è importante avere una password difficile da indovinare. Si consiglia di modificare il nome utente (admin) e la password (admin) predefiniti dell'amministratore. Inoltre, alcune configurazioni richiedono che la password dell'amministratore sia modificata rispetto a quella predefinita. Questo documento spiega la procedura per modificare il nome utente e la password sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Modifica nome utente e password

Passaggio 1. Accedere alla pagina dell'utility di configurazione Web e scegliere Impostazione > Password. Viene visualizzata la pagina Password:

Nel campo Nome utente viene visualizzato il nome utente predefinito admin.

Passaggio 2. Immettere la vecchia password nel campo Vecchia password.

Passaggio 3. Immettere il nome utente desiderato nel campo Nuovo nome utente. Per mantenere il nome utente corrente, lasciare vuoto questo campo.

Passaggio 4. Immettere nuovamente il nome utente desiderato nel campo Conferma nuovo nome utente. Per mantenere il nome utente corrente, lasciare vuoto questo campo.

Passaggio 5. Immettere la password desiderata nel campo Nuova password. Per la password è possibile utilizzare numeri alfanumerici o caratteri speciali, ma non è consentito l'utilizzo di spazi.

Passaggio 6. Immettere nuovamente la nuova password desiderata nel campo Conferma nuova password.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per applicare un livello di protezione minimo per la password, selezionare la casella di controllo Abilita nel campo Complessità minima password.

Nota: la complessità minima della password richiede che la password contenga almeno 8 caratteri e non sia uguale al nome utente o alla password corrente. Deve inoltre contenere 3 delle 4 categorie: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali.

La complessità della password è indicata dal misuratore di complessità della password, basato sulle regole di complessità. Le barre colorate vengono visualizzate quando si immette la password. I colori sono rosso, che indica che la password è debole e inaccettabile, giallo, che indica che la password è di livello medio e accettabile, e verde, che indica che la password è complessa.

Passaggio 8. (Facoltativo) Per abilitare la misurazione durata password, fare clic sul pulsante di opzione Modifica password dopo ___ giorni nel campo Applicazione durata password. Se si sceglie questa opzione, sarà necessario modificare la password allo scadere del periodo di tempo.

Timesaver: se si sceglie Disabilita nel passaggio 8, ossia non si desidera che la password scada, andare al passaggio 10.

Passaggio 9. Immettere il numero di giorni prima della scadenza della password nel campo Modifica la password dopo ___ giorni. Il valore predefinito è 180 giorni.

Passaggio 10. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.