Obiettivo

Un ripristino di fabbrica è un ripristino completo di un dispositivo ai valori predefiniti. Ad esempio, per rimuovere una configurazione del dispositivo non più adeguata.

Per rendere effettive alcune delle nuove configurazioni eseguite nell'utilità di configurazione Web, è necessario riavviare il dispositivo. Il dispositivo di rete viene riavviato se è bloccato o se sono state modificate alcune impostazioni.

Questo articolo spiega come riavviare e ripristinare le impostazioni predefinite del CVR100W VPN Router.

Dispositivo applicabile

· CVR100W

Versione del software

•1.0.1.19

Ripristina impostazioni predefinite e riavvia

Ripristina impostazioni predefinite

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Ripristina valori predefiniti di fabbrica. Viene visualizzata la pagina Ripristina valori predefiniti:

Passaggio 2. Fare clic su Restore Factory Defaults (Ripristina valori predefiniti di fabbrica) per ripristinare tutte le impostazioni correnti.

Riavviare

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Riavvia. Viene visualizzata la pagina Reboot (Riavvia):

Passaggio 2. Fare clic su Reboot (Riavvia) per riavviare il dispositivo.