Obiettivo

QoS (Quality of Service) è un gruppo di funzionalità che consente di gestire in modo efficiente il traffico di rete. L'accodamento delle priorità è una tecnica QoS che posiziona i pacchetti nelle code in base alla priorità del pacchetto. Il CVR100W supporta quattro code per ciascuna porta fisica del dispositivo. La coda 4 ha la priorità più alta, mentre la coda 1 ha la più bassa. Il router invia tutto il traffico dalla coda con priorità superiore prima di inviare il traffico dalle code con priorità inferiore. Un pacchetto può essere inoltrato a una coda in base a una coda predefinita statica, a un valore CoS o a un valore DSCP. CoS (Class of Service) e DSCP (Differentiated Services Code Point) sono strumenti QoS utilizzati rispettivamente per classificare un frame o un pacchetto. Questo articolo spiega come configurare le impostazioni della coda QoS sul CVR100W.

Dispositivo applicabile

· CVR100W

Versione del software

•1.0.1.19

Configurazione QoS

Impostazioni basate sulla porta

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere QoS > Impostazioni basate sulla porta QoS. Viene visualizzata la pagina QoS Port-Based Settings:

Passaggio 2. Selezionare una modalità di attendibilità per ciascuna porta LAN dall'elenco a discesa Modalità di attendibilità. La modalità di attendibilità determina la modalità di invio del traffico di rete alle code.

· Porta: il traffico di rete viene inoltrato a una coda statica.

· CoS: il traffico di rete viene assegnato priorità sulla LAN in base ai valori CoS (Class of Service) configurati nella pagina Impostazioni CoS. Fare clic qui per andare a Impostazioni CoS.

· DSCP: la priorità del traffico di rete viene assegnata alla LAN in base al mapping della coda DSCP (Differentiated Services Code Point) configurato nella pagina Impostazioni DSCP. Fare clic qui per passare a Impostazioni DSCP.

Passaggio 3. Se la modalità di attendibilità è Porta, scegliere una coda per il traffico in uscita per la porta LAN dall'elenco a discesa Coda di inoltro del traffico predefinita per i dispositivi non attendibili. La coda 1 è la priorità più bassa, mentre la coda 4 è la priorità più alta.

Passaggio 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Impostazioni CoS

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere QoS > Impostazioni CoS. Viene visualizzata la pagina Impostazioni CoS:

CoS è un campo a 3 bit in un'intestazione Ethernet di un frame. Questo valore CoS determina a quale coda viene inoltrato il traffico in base alla pagina Impostazioni CoS. Nei campi seguenti vengono visualizzate informazioni sulla configurazione CoS:

· Priorità CoS: i valori CoS assegnati da QoS ai frame. Questi valori si basano sulla natura del traffico. CoS 7 è la priorità più alta, mentre CoS 0 è la più bassa.

- 7 — Controllo della rete.

- 6 — Controllo dell'interrete.

- 5 — Voce.

- 4 — Video

- 3 — Applicazione critica.

- 2 — Ottimo sforzo.

- 1 — Massimo sforzo.

- 0 — Contesto.

Passaggio 2. Scegliere una coda di inoltro per ciascuna priorità CoS dall'elenco a discesa Coda di inoltro traffico.

Passaggio 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Impostazioni DSCP

DSCP è un campo a 6 bit nell'intestazione IP di un pacchetto che viene utilizzato per classificare un pacchetto. Il valore DSCP determina a quale coda viene inoltrato il pacchetto, in base alla pagina Impostazioni DSCP.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere QoS > Impostazioni DSCP. Viene visualizzata la pagina Impostazioni DSCP:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente all'opzione di visualizzazione desiderata.

· Comprimi per visualizzare solo i valori RFC - Vengono visualizzati i valori DSCP definiti in un documento RFC (Request for Comment).

· Espandi per visualizzare tutti i valori DSCP: vengono visualizzati tutti i nuovi valori DSCP non definiti in precedenza.

Passaggio 3. Scegliere una coda di priorità per ogni valore DSCP dall'elenco a discesa Coda.

Passaggio 4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.