Obiettivo

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo di configurazione di rete che configura automaticamente gli indirizzi IP dei dispositivi in rete in modo che possano connettersi tra loro. L'indirizzo viene assegnato in lease a un host per un periodo di tempo specificato e, dopo la scadenza del periodo di lease, l'indirizzo IP può essere assegnato a un host diverso. Un server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP disponibili agli host della propria rete. DHCPv6 è DHCP per una rete IPv6 e configura gli host con indirizzi IPv6.

In questo articolo viene illustrato come configurare le impostazioni IPv6 di DHCPv6 e LAN su router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Configurazione server DHCP IPv6

Nota: Prima di configurare DHCP in IPv6, verificare che IPv6 sia abilitato. Per abilitare IPv6, selezionare Imposta > Rete e fare clic sul pulsante di opzione Modalità stack doppio.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere DHCP > DHCP Setup. Viene visualizzata la pagina DHCP Setup:

Passaggio 2. Fare clic sulla scheda IPv6

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo Abilita server DHCP per abilitare un server DHCP IPv6.

Configurazione IP dinamico

Passaggio 1. Immettere la durata del lease nel campo Durata lease client. La durata del lease corrisponde alla quantità di tempo consentita a un utente per connettersi al router con il proprio indirizzo IP corrente.

Passaggio 2. Inserire gli indirizzi IP iniziali dell'intervallo nel campo Inizio intervallo.

Passaggio 3. Inserire l'indirizzo IP finale dell'intervallo nel campo Fine intervallo.

Nota: L'intervallo massimo che un utente può assegnare è di 50 indirizzi IP.

Server DNS

Il DNS (Domain Name System) è il servizio che converte i nomi di dominio leggibili in indirizzi IP. Se un server DNS sul router non è in grado di tradurre un determinato nome di dominio, verrà indirizzato al server DNS primario.

Passaggio 1. Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario nel campo Server DNS (obbligatorio) 1.

Passaggio 2. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario nel campo Server DNS 2. Se il DNS primario non funziona, la conversione viene eseguita dal server secondario.

Database locale DNS

Un server DNS contiene informazioni su indirizzi IP, nomi host, nomi di dominio e altri dati. È possibile utilizzare il router RV0xx come server DNS per i dispositivi client. Il database locale DNS viene utilizzato per archiviare gli indirizzi IP e i rispettivi nomi di dominio.

Se si desidera utilizzare il router come server DNS, è necessario configurare i dispositivi client in modo che utilizzino il router come server DNS. Per configurare un server DNS in Windows, selezionare Proprietà connessione alla rete locale (LAN) > Protocollo Internet > Proprietà TCP/IP. Scegliere Utilizza il seguente indirizzo server DNS e quindi immettere l'indirizzo IP LAN del router come server DNS preferito.

Passaggio 1. Immettere il nome di dominio nel campo Nome host.

Passaggio 2. Immettere l'indirizzo IP dell'host nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 3. Fare clic su Aggiungi all'elenco per aggiungere le informazioni immesse all'elenco.

Passaggio 4. Fare clic su Save per salvare la configurazione.