Obiettivo

Questo articolo spiega come configurare 802.1X sui router VPN serie RV32x.

Introduzione

802.1X è una tecnologia di controllo degli accessi alla rete basata sulle porte che viene utilizzata per autenticare le periferiche in una rete. 802.1X è composto da tre parti. L'utente o il client (chiamato il supplicant) che desidera essere autenticato, il server (server RADIUS) che elabora l'autenticazione e il dispositivo che si trova nel mezzo (in questo caso il router RV32x) hanno chiamato l'autenticatore che consente la comunicazione tra il server di autenticazione e i supplicant.

Dispositivi interessati

- RV320 Dual WAN VPN Router

- RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

Versione del software

- v1.1.0.09

Configurazione 802.1X

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione porte > Configurazione 802.1X.

Viene visualizzata la pagina Configurazione 802.1X:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Autenticazione basata sulla porta per abilitare l'autenticazione RADIUS sulla RV32x.

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP del server RADIUS nel campo RADIUS IP.

Passaggio 4. Immettere la porta UDP del server RADIUS nel campo Porta UDP RADIUS. Porta utilizzata dal server RADIUS per la comunicazione tra il server RADIUS e il router.

Passaggio 5. Immettere la password utilizzata dal dispositivo per l'autenticazione al server RADIUS nel campo RADIUS Secret. Il segreto consente al dispositivo e al server RADIUS di crittografare le password e scambiare le risposte. Questo campo deve corrispondere al segreto configurato nel server RADIUS.

Passaggio 6. Dall'elenco a discesa Stato amministrativo scegliere il tipo di autorizzazione richiesta per il porto corrispondente.

- Force Authorized (Imponi autorizzazione) - La porta LAN viene autorizzata automaticamente e il traffico viene inoltrato.

- Force Unauthorized (Imponi non autorizzati) - La porta LAN non è autorizzata automaticamente e il traffico viene scartato.

- Auto: l'autenticazione basata sulla porta è abilitata sulla porta LAN. La porta è in uno stato autorizzato o non autorizzato in base all'autenticazione RADIUS.

Nota:

- RV325 ha quattordici porte disponibili.

- La colonna Port State (Stato porta) visualizza lo stato corrente della porta. Authorized (Autorizzata) viene visualizzato se la porta dispone di una connessione ed è autorizzata. Se la porta non è connessa o se la porta non è autorizzata, viene visualizzato il collegamento non attivo.

Passaggio 7. Fare clic su Salva. La configurazione 802.1X viene salvata.

Configurazione di 802.1X sui router VPN serie RV32x completata.