Obiettivo

RV042 è un router VPN con doppia WAN della serie RV0XX. RV042G è la versione migliorata della RV042 che supporta velocità più elevate e velocità di trasmissione VPN IPSec. Entrambi offrono una connettività sicura, affidabile, ad alte prestazioni. Possono inoltre fornire una connessione Internet alternativa che assicura una connettività affidabile e continua anche se la prima connessione Internet non riesce. Una seconda connessione Internet può anche aumentare la larghezza di banda e dividere il traffico ad alto carico.

Questo articolo spiega le caratteristiche e le specifiche dei router VPN RV042 e RV042G.

Dispositivi interessati

RV042

RV042G

Versione del software

· v4.2.2.08

Funzioni di RV042

· Supporta due porte WAN Fast Ethernet.

· Supporta quattro porte LAN Ethernet veloci.

· Utilizza un adattatore di alimentazione da 12 V, 1 A.

· Supporto di SNMPv1 e SNMP v2c.

· Supporta 5 connessioni VPN PPTP.

· Supporto di 50 connessioni VPN IPSec.

· Supporto di 12.000 connessioni simultanee.

· La velocità di trasmissione della VPN IPSec è di 59 Mbps.

· Switch 10/100 a quattro porte.

· È possibile configurare un massimo di 50 regole di accesso.

· Supporta un throughput NAT massimo di 100 Mbps.

· Supporta un massimo di 30 regole di attivazione delle porte.

· Supporta un massimo di 30 regole di inoltro porta.

· Utilizza il metodo di crittografia DES, 3DES, AES-128, AES-192 e AES-256.

· Utilizza il metodo di autenticazione MD5 e SHA1.

· Supporto di tunnel IPSec da gateway a gateway e da client a gateway.

· Backup Smart Link e bilanciamento del carico possibili.

· Supporto di NAT uno a uno e molti a uno.

· Supporto di passthrough VPN PPTP, L2TP e IPSec.

· Installazione guidata che semplifica la configurazione iniziale.

Caratteristiche della RV042G

· Supporta due porte GbE WAN.

· Supporto di quattro porte LAN GbE.

· Utilizza un adattatore di alimentazione da 12 V, 1 A.

· Supporto di SNMPv1 e SNMP v2c.

· Supporta 5 connessioni VPN PPTP.

· Supporto di 50 connessioni VPN IPSec.

· Supporto di 12.000 connessioni simultanee.

· Il passthrough VPN IPSec è di 75 Mbps.

· Switch 10/100 a quattro porte.

· È possibile configurare un massimo di 50 regole di accesso.

· Supporta un throughput NAT massimo di 800 Mbps.

· Supporta un massimo di 30 regole di attivazione delle porte.

· Supporta un massimo di 30 regole di inoltro porta.

· Utilizza il metodo di crittografia DES, 3DES, AES-128, AES-192 e AES-256.

· Utilizza il metodo di autenticazione MD5 e SHA1.

· Supporto di tunnel IPSec da gateway a gateway e da client a gateway.

· Backup Smart Link e bilanciamento del carico possibili.

· Supporto di NAT uno a uno e molti a uno.

· Supporto di passthrough VPN PPTP, L2TP e IPSec.

· Installazione guidata che semplifica l'installazione.

Caratteristiche di illuminazione e identificazione delle porte sui modelli RV042/RV042G