Obiettivo

I computer che utilizzano Mac OS connesso ai router VPN RV0xx possono subire un rallentamento significativo e avere problemi con la risoluzione DNS se il provider di servizi Internet (ISP) non instrada le query DNS IPv6. La soluzione è quella di disabilitare IPv6 su Mac OS, in quanto le applicazioni Safari e Apple non dispongono di un processo separato per disabilitare IPv6.

In questo articolo viene illustrato come disabilitare IPv6 sui Mac connessi a router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Disabilita IPv6 su Mac

Interfaccia grafica utente (GUI) Mac

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Impostazione > Rete. Viene visualizzata la pagina Rete:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione Solo IPv4 per disabilitare IPv6 sul router.

Passaggio 3. Fare clic su Save (Salva) nella parte inferiore della pagina per salvare le modifiche.

Passaggio 4. Sul Mac, scegliete Icona Rete > Apri Preferenze Rete dalla barra dei menu nell'angolo superiore destro del desktop. Viene visualizzata la pagina Rete:

Passaggio 5. Nella pagina Ethernet fare clic su Avanzate.

Passaggio 6. Dall'elenco a discesa Configura IPv6 scegliere Disattivato.

Passaggio 7. Scegliere OK per salvare le impostazioni.

Con terminale di comando

A volte, a causa delle impostazioni di protezione, Mac OS potrebbe non consentire agli utenti di modificare le impostazioni IPv6. L'opzione Disattivato non sarà disponibile nell'elenco a discesa Configura IPv6. In questi casi, procedere come segue:

Passaggio 1. Sul desktop Mac, scegliere Applicazioni > Utilità > Terminale dal dock.

Passaggio 2. Nel Terminale, immettere networksetup -listallnetworkservices.

Passaggio 3. Premere Verranno visualizzati tutti i servizi di rete.Invio.

Passaggio 4. Immettere networksetup -setv6off Ethernet.

Passaggio 5. Premere Invio per disattivare IPv6.