Obiettivo

Il protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) è un metodo di implementazione delle VPN.  PPTP utilizza un canale di controllo sui pacchetti PPP (Point-to-Point Protocol) del protocollo TCP (Transmission Control Protocol) e del GRE (Generic Routing Encapsulation). Il servizio Routing e Accesso remoto (RRAS) è un software per server che consente al server di funzionare come router di rete. Quando PPTP viene inoltrato a RRAS, consente al server RRAS di controllare l'inoltro di rete di PPTP.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come inoltrare il protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) al servizio RRAS (Routing and Remote Access Service).

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Inoltro di PPTP a RRAS

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Impostazione > Inoltro. Di seguito è riportata la visualizzazione della pagina Inoltro.

Passaggio 2. Dall'elenco a discesa Servizio, scegliere PPTP per il protocollo di tunneling point-to-point.

Passaggio 3. Nel campo Indirizzo IP immettere l'indirizzo IP del server che ospita il servizio VPN. L'indirizzo IP deve provenire dalla stessa subnet (per la verifica è possibile utilizzare una calcolatrice di subnet).

Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo Enable per abilitare l'inoltro dell'intervallo di porte sul router VPN.

Passaggio 5. Fare clic su Aggiungi all'elenco.

Passaggio 6. Fare clic su Salva.

Configurazione della larghezza di banda

La gestione della larghezza di banda misura e controlla le comunicazioni su un collegamento di rete. La gestione della larghezza di banda viene misurata in bit al secondo (bps) o in byte al secondo (Bps). Le impostazioni di configurazione della larghezza di banda consentono il traffico a monte e a valle, nonché le impostazioni QoS (Quality of Service) per vari tipi di traffico.

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web, scegliere Gestione sistema > Gestione larghezza di banda. Viene visualizzata la pagina Gestione larghezza di banda:

Passaggio 2. Per Tipo, fate clic sul pulsante di opzione Controllo velocità (Rate Control).

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo dell'interfaccia WAN nel campo Interface (Interfaccia) a cui si desidera applicare la configurazione.

Passaggio 4. Dall'elenco a discesa Servizio, scegliere GRE. GRE è un protocollo di incapsulamento utilizzato all'interno di collegamenti point-to-point virtuali ed è necessario per inoltrare PPTP a RRAS.

Passaggio 5. Nei campi IP immettere l'intervallo di indirizzi IP applicabile che verrà utilizzato dal server.

Passaggio 6. Dall'elenco a discesa Direzione (Direction), selezionate Downstream.

Passaggio 7. Nel Min. Velocità, immettere la velocità minima in Kbit/sec per la larghezza di banda.

Passaggio 8. Nella scheda Max. Velocità, immettere la velocità massima in Kbit/sec per la larghezza di banda.

Passaggio 9. Selezionare Abilita per abilitare le regolazioni di Gestione larghezza di banda create.

Passaggio 10. Fare clic su Aggiungi all'elenco.

Passaggio 11. Fare clic su Salva.