Obiettivo

Il test Ping è un'utilità di rete utilizzata per determinare se il computer è in grado di comunicare con le periferiche presenti nella rete. Le informazioni fornite dal test ping consentono all'amministratore di rete di determinare lo stato della connessione. È inoltre utile determinare le azioni necessarie per correggere o migliorare le connessioni. In questo articolo viene spiegato come eseguire un test ping sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Test Ping

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione del router e scegliere Gestione sistema > Diagnostica. Viene visualizzata la pagina Diagnostica:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione Ping per eseguire un test ping.

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP o l'indirizzo URL di cui eseguire il ping nel campo Host ping o Indirizzo IP.

Passaggio 4. Fare clic su Go (Vai) per avviare il test ping.

Al termine del test ping verranno visualizzate le seguenti informazioni:

· Status: indica se il ping è riuscito o meno.

· Pacchetti — indica il numero di pacchetti inviati e ricevuti dal dispositivo. Ciò indica anche la percentuale di pacchetti persi nel test.

· Round Trip Time: indica il tempo impiegato dal ping per stabilire la connessione e completare il test. Sono disponibili tre valori: Minimo, Massimo e Media.