Obiettivi

La pagina RV110W Dashboard visualizza una vasta gamma di informazioni concise su molte funzioni del dispositivo.

Questo documento spiega come visualizzare il dashboard sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Visualizza il dashboard

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere Stato > Dashboard.

Passaggio 2. Per aggiornare periodicamente il dashboard con le informazioni aggiornate, scegliere un'ora dal menu a discesa Frequenza di aggiornamento.

Passaggio 3. Nel pannello di controllo vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· Informazioni dispositivo

- System Name - Nome del dispositivo.

- Versione firmware - La versione software corrente in esecuzione sul dispositivo.

- Numero di serie - Il numero di serie del dispositivo.

· Utilizzo delle risorse

- CPU: la quantità di CPU utilizzata dal dispositivo.

- Memoria - Quantità di memoria libera o non utilizzata.

- Current Time - L'ora impostata dal dispositivo.

- Tempo di operatività del sistema: la durata dell'operatività del sistema.

· Riepilogo Syslog

Indica se la registrazione è abilitata per le seguenti categorie di eventi:

- Emergenza — Il sistema è inutilizzabile. Questo viene in genere trasmesso a tutti i processi.

- Allarme: è necessario intervenire immediatamente.

- Critico: vengono registrate le condizioni critiche, ad esempio un errore del dispositivo rigido.

- Errore — Vengono registrate le condizioni di errore.

- Warning (Avviso) - Vengono registrate le condizioni di avviso.

· Interfaccia LAN (rete locale)

- Indirizzo MAC - Indirizzo MAC del router.

- Indirizzo IPv4 - Indirizzo IP locale del router.

- Server DHCP: stato del server DHCP IPv4 del router (abilitato o disabilitato).

· Informazioni WAN (Internet)

- Indirizzo IPv4 - Indirizzo IP della porta WAN del router.

- State — Lo stato della connessione Internet (Su o Giù).

· Reti wireless

Elenca lo stato dei quattro SSID di rete wireless.

· VPN

- Utenti QuickVPN: numero di utenti QuickVPN assegnati al dispositivo e in uso.

- Utenti PPTP: il numero di utenti Point-to-Point Tunneling Protocol assegnati al dispositivo e in uso.