Obiettivi

L'attivazione dell'intervallo di porte è un metodo di inoltro dinamico delle porte. Quando un host connesso al router apre una porta trigger configurata in una regola di attivazione per gli intervalli di porte, il router inoltra le porte configurate all'host. Quando l'host chiude la porta attivata, il router chiude le porte inoltrate. L'attivazione delle porte è più sicura dell'inoltro a una porta e dell'intervallo di porte. Infatti, con l'attivazione delle porte, queste rimangono chiuse fino a quando non vengono attivate, limitando quindi la possibilità di accessi indesiderati.

Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare l'attivazione dell'intervallo di porte con RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Attivazione intervallo porte

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere Firewall > Triggering intervallo porte. Viene visualizzata la pagina Triggering intervallo porte.

Passaggio 2. Nel campo Applicazione, immettere il nome dell'applicazione per la quale si desidera creare una regola di inoltro porta.

Passaggio 3. Nei campi Intervallo attivato, immettere il numero di porta o l'intervallo di numeri di porta che attiverà questa regola quando viene effettuata una richiesta di connessione dal traffico in uscita. Se viene utilizzata una sola porta, immettere lo stesso numero di porta in entrambi i campi.

Passaggio 4. Nei campi Intervallo inoltrato, immettere il numero di porta o l'intervallo di numeri di porta utilizzati dal sistema remoto per rispondere alla richiesta che riceve. Se la connessione in ingresso utilizza una sola porta, specificare lo stesso numero di porta in entrambi i campi.

Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare la regola.

Passaggio 6. Per salvare le impostazioni, fare clic su Save in fondo alla pagina.