Obiettivo

Il protocollo IP versione 4 (IPv4) indirizza attualmente la maggior parte del traffico Internet, ma anche il protocollo IP versione 6 (IPv6) è una scelta diffusa. IPv4 contiene un numero limitato di indirizzi IP per i dispositivi e le reti da utilizzare. Per risolvere il problema, IPv6 contiene più indirizzi IP. Quando un sito o un utente deve inviare pacchetti IPv6 su una rete IPv4, 6to4 è utile. 6to4 non invia pacchetti IPv6 a origini IPv4. Utilizza solo il protocollo IPv4 per il trasporto. Sulla RV110W, un utente può impostare la LAN (Local Area Network) e la WAN (Wide Area Network) su IPv4 o IPv6. Questo articolo spiega come configurare la modalità IP sulla RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web per scegliere Rete > Modalità IP.

Passaggio 2. Dal menu a discesa IP Mode, scegliere un'impostazione LAN e WAN.

- LAN:IPv4, WAN:IPv4: questa opzione applica l'IPv4 sia alla LAN che alla WAN.

- LAN:IPv6, WAN:IPv4: questa opzione applica IPv6 alla LAN e IPv4 alla WAN.

- LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Questa opzione applica IPv6 sia alla LAN che alla WAN.

- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Questa opzione applica IPv4 e IPv6 alla LAN e IPv6 alla WAN.

- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Questa opzione applica sia IPv4 che IPv6 alla LAN e alla WAN

Passaggio 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Annulla per annullarle.

Voce DNS 6to4 statica

Passaggio 1. Fare clic su Mostra voce DNS statica 6to4 per visualizzare i campi delle voci DNS statiche 6to4.

Passaggio 2. Nel campo Dominio 01, immettere un dominio e l'indirizzo IP del dominio a cui eseguire il mapping nel campo IP 01. Ripetere questo passaggio nei campi del procedimento, se lo si desidera.

Passaggio 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Annulla per annullarle.