Obiettivo

L'indirizzamento IP statico fornisce un indirizzo IP costante al dispositivo. In questo modo la comunicazione all'interno di una rete è più semplice, ma si creano anche rischi per la sicurezza.

Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare le impostazioni IP WAN statiche sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Configurazione dell'IP statico

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web, scegliere Networking > WAN.

Passaggio 2. Dal menu a discesa Tipo di connessione Internet nel campo Tipo di connessione Internet, scegliere IP statico.

Passaggio 3. Nel campo Internet IP Address, immettere l'indirizzo IP della porta WAN.

Passaggio 4. Nel campo Subnet mask, immettere la subnet mask della porta WAN

Passaggio 5. Nel campo Gateway predefinito, immettere l'indirizzo IP del gateway predefinito.

Passaggio 6. Nel campo DNS statico 1 immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Passaggio 7. Nel campo Static DNS 2 immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

Passaggio 8. (Facoltativo) Immettere il nome host dell'RV110W nel campo Nome host.

Nota: Se non si desidera configurare nessuna delle impostazioni opzionali, andare al passaggio 11.

Passaggio 9. Immettere il nome di dominio della rete nel campo Nome dominio.

Passaggio 10. Fare clic su Auto per impostare le dimensioni dell'MTU in modo che vengano regolate automaticamente oppure su Manual per specificare le dimensioni dell'MTU nel campo MTU.

Passaggio 11. Se si fa clic su Manuale, immettere le dimensioni dell'MTU nel campo Dimensioni.

Passaggio 12. Fare clic su Save per salvare le modifiche alla configurazione oppure fare clic su Cancel per annullare le modifiche.