Obiettivo

In questo documento viene descritto come configurare la funzione Network Boot tramite l'opzione Pre-Boot eXecution Environment (PXE o "Pixie") sui router Cisco serie RV34x.

Prima di illustrare la procedura, verranno esaminati i casi di utilizzo per determinare se questa funzionalità è appropriata per l'utente.

Requisiti

Host server/servizio con indirizzo IP:

- un file di avvio

- Immagini dispositivo definite nel file di avvio

Firmware versione 1.03.16 o successiva per i dispositivi elencati di seguito (collegamento alla pagina di download)

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

Firmware versione 1.0.01.01 o successiva per i dispositivi elencati di seguito

- RV160 (collegamento alla pagina di download)

- RV260 (collegamento alla pagina di download)

Introduzione

L'avvio di rete o l'avvio di rete è il processo di avvio di un computer da un percorso di rete anziché da un'unità locale. In genere, un file di avvio è un'immagine incapsulata o uno snapshot di un sistema operativo e di una configurazione. Un "file zip" è un tipo simile di contenitore; è un formato di file specifico che contiene un payload di dati variabile. In questo caso, il payload del file di avvio è un sistema operativo e la configurazione contiene tutto ciò di cui il dispositivo ha bisogno all'avvio per procedere oltre un POST (Power On Self-Test). In teoria, i formati di file possono includere qualsiasi cosa che possa essere scaricata via TFTP ed elaborata/eseguita dallo stack PXE della scheda di rete. Il diagramma seguente mostra il processo di avvio effettivo del PXE.

A partire dalla versione 1.03.16 del firmware è ora possibile utilizzare il campo indirizzo IP server (siaddr) nell'intestazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), denominata campo Server successivo e nome file del file. Questo campo è il file di avvio o l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere la RFC 2131 (collegamento per la visualizzazione della RFC).

Perché utilizzare l'avvio dalla rete? Se si utilizza l'avvio in rete su molte workstation, è possibile semplificare il processo nelle soluzioni di imaging dei dischi.

Ulteriori casi di utilizzo per questa funzione includono:

- Aggiornamento continuo di chioschi o terminali automatici (come distributori di biglietti cinematografici)

- Provisioning di più workstation tramite la rete

- Dispositivi Cisco per PMI collegati a una rete aziendale che attualmente utilizzano l'avvio da rete

Perché usare Network Boot con l'opzione DHCP 66?

L'avvio da rete, analogamente all'opzione 66, consente di fornire un'immagine remota a un endpoint. Se è necessario fornire immagini diverse agli stessi dispositivi sulla stessa VLAN (Virtual Local Area Network), è possibile farlo sia con l'opzione Net Boot sia con l'opzione DHCP 6. In questo senso, le funzionalità sono complementari.

Inoltre, l'utilizzo di un server DHCP come percorso di avvio di rete non era la funzione di DHCP e ciò aggiunge complessità alla rete. Specialmente quando si cerca di servire l'avvio di rete su più piattaforme hardware.

Nota: Non tutti i client PXE interpreteranno correttamente l'opzione DHCP 150 come proprietà di Cisco; pertanto, se possibile, utilizzare l'opzione 66.

Procedura per configurare l'avvio dalla rete

Passaggio 1. Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo, fare clic su LAN > Impostazioni VLAN dalle voci della barra laterale dei menu.

Nota: Non viene visualizzata la barra laterale del menu? La barra laterale dei menu potrebbe essere compressa. Fare clic sul pulsante nell'angolo superiore sinistro. Esempio:

Passaggio 2. Nella tabella VLAN, fare clic sulla casella di controllo a sinistra della VLAN che si desidera indirizzare all'avvio PXE, quindi fare clic sul pulsante Edit. Nel nostro caso, è stata selezionata la VLAN 1 predefinita.

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo accanto a Avvio in rete per attivarla. Quindi immettere l'indirizzo IP del server successivo e il nome del file di avvio.

- Server successivo: Solo indirizzo IP

- File di avvio: Percorso file relativo o assoluto accettato. I formati compatibili per i file di avvio includono:

- *.CMD e *.EFI - Installazione di Servizi di distribuzione Windows per il sistema operativo

- *.BIN - Avvio Citrix vDisk

- *.KPXE - Imaging disco FOG

- *.XML - L'avvio remoto dell'hypervisor richiede in genere specifiche opzioni firmware/bios e viene principalmente utilizzato nei dispositivi proprietari

Nota: anche i file .com sono accettati, come rappresentato nello screenshot, anche se possono essere meno comuni.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Applica.

Nota: Per salvare la configurazione tra un avvio e l'altro, fare clic sull'icona di salvataggio lampeggiante nella parte superiore della schermata.

Verifica della configurazione tramite Wireshark

Nello screenshot seguente viene mostrato dove trovare i campi Server successivo e File di avvio nell'offerta DHCP di Wireshark.

Risoluzione dei problemi PXE

Se si verificano degli errori dopo che il client riceve la conferma della richiesta del proxy DHCP dal server PXE, non sarà possibile fornire assistenza diretta in merito a tali problemi. Da quel momento in poi provare il server PXE e la connettività IP di base o lo stesso client PXE. Se il server PXE si trova sulla stessa VLAN, il client PXE invia le richieste ARP (Address Resolution Protocol) per il server PXE. In caso contrario, i server PXE esterni alla VLAN verranno indirizzati al gateway predefinito.

Se hai controllato questi elementi e riscontri ancora un problema, accedere alla nostra Community sarebbe un'opzione. Fare clic qui per visitare la community dei router per piccole imprese.

Conclusioni

A questo punto, è possibile configurare le workstation per l'avvio su una determinata VLAN da un percorso di rete tramite PXE utilizzando il router serie RV34x.