Obiettivo

Lo scopo di questo articolo è quello di fornire all'utente i passaggi per eseguire l'acquisizione dei pacchetti tramite la pagina di debug dell'acquisizione sulla porta WAN RV340.

Requisiti

- Dispositivi serie RV34X - Firmware versione 1.0.03.15 o successive

- ID riferimento difetto: CSCdy12345

Procedura per abilitare l'acquisizione dei pacchetti tramite il menu di debug

Passaggio 1. Accedere al router serie RV34x immettendo il proprio indirizzo IP.

Nota: L'indirizzo IP predefinito per i dispositivi Cisco RV è 192.168.1.1. Se la rete locale include più router, l'indirizzo IP può essere diverso dall'indirizzo IP 192.168.1.1.

Passaggio 2. A questo punto, è necessario modificare l'URL nella barra URL del browser per individuare la funzionalità di acquisizione dei pacchetti di debug.

Modifica dell'URL per puntare alla pagina di debug

1. Prima di modificare l'URL, viene visualizzato quanto segue: https://router-IP-address/index.html#/GettingStarted

2. Elimina index.html#/Guida introduttiva

3. Aggiungere debug/packet_capture.html alla fine di "https://router-IP-address/"

4. L'URL verrà visualizzato come segue: https://router-IP-address/debug/packet_capture.html

Un esempio dal vivo può apparire come tale:

https://192.168.1.1/debug/packet_capture.html

A questo punto, con il cursore nella barra dell'URL ancora attivo, fare clic su Invio per accedere alla pagina con il parametro aggiuntivo debug aggiunto.

Nota: Se in precedenza è stata impostata una porta alternativa per accedere al dispositivo per la gestione remota, sarà necessario modificare l'URL in modo da includere il numero di porta personalizzato.

Aggiungere ":PortID" dopo l'indirizzo IP del router nella barra dell'URL: EX- https://router-IP-address:IDporta/debug/packet_capture.html

Un esempio dal vivo può apparire come tale:

https://192.168.1.1:445/debug/packet_capture.html

Passaggio 3. Dopo aver aperto la pagina di debug, è possibile scegliere tra le porte disponibili. Nel caso dello switch RV340, sono disponibili tre opzioni: Wan1, Wan2 e LAN. Selezionare la porta desiderata dall'elenco a discesa.

Nota: Esaminare attentamente l'avvertenza nella parte superiore dello schermo prima dell'acquisizione. Potrebbe verificarsi un impatto sulla rete.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Start.

Nota: Un contatore inizierà il conteggio da 0 per indicare il tempo trascorso.

Passaggio 5. Dopo aver soddisfatto i requisiti di acquisizione dei pacchetti, fare clic sul pulsante Stop per interrompere l'acquisizione dei pacchetti.

Passaggio 6. Ora è possibile esportare l'acquisizione appena completata sul dispositivo locale. A tale scopo, fare clic sul pulsante Esporta.

Il browser richiede di selezionare il percorso. Il formato del nome del file da scaricare è il seguente:

PortID_DevicePID_Date.PCAP

Sul nostro dispositivo abbiamo consentito al file di salvare nella posizione predefinita per un PC Windows, C:\Windows\Users\UserName\Downloads

Nota: Il percorso predefinito del download varia a seconda del dispositivo su cui si sta salvando il file. Dovrebbe essere disponibile un'opzione che consente di immettere un percorso personalizzato per il salvataggio del file.

Conclusioni

A questo punto avete esportato l'acquisizione dei pacchetti nel dispositivo, che è disponibile per la revisione e l'analisi o per l'invio a persone affidabili.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco