Obiettivo

Questo articolo ha lo scopo di mostrarti come impostare la lingua preferita su Cisco IP Phone serie 8800 Multipiattaforma con l'utility basata sul Web e la GUI del telefono.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- Serie 8800 | 11.0.1 (scarica la versione più recente)

Set Language - Tramite l'utility basata sul Web

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del telefono IP e fare clic su Admin Login > Advanced.

Passaggio 2. Fare clic su Voce > Impostazioni internazionali.

Passaggio 3. Inserire la lingua preferita nel campo Selezione lingua nell'area Lingua.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato l'inglese.

Passaggio 4. Fare clic su Sottometti tutte le modifiche.

Ora dovresti aver impostato correttamente la lingua sul telefono con l'utility basata sul Web.

Impostazione della lingua tramite l'interfaccia utente del telefono

Passaggio 1. Premere il pulsante Applications (Applicazioni) sul telefono IP.

Passaggio 2. Utilizzando il pulsante del cluster        di navigazione, passare a Amministrazione dispositivi, quindi premere il tasto softkey Select.

Passaggio 3. Passare a Language (Lingua), quindi premere il tasto Select softkey.

Passaggio 4. Scegliere la lingua e premere il tasto softkey Save.

Nota: Nell'esempio viene scelto Inglese-Stati Uniti (English-US).

Ora dovresti aver impostato correttamente la lingua sul telefono tramite la GUI.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco