Obiettivo

Cisco IP Phone serie 8800 si basa sullo stesso hardware dei telefoni aziendali Cisco, ma ha un software diverso in quanto supporta il controllo delle chiamate di terze parti (3PCC). Questi modelli supportano la maggior parte delle caratteristiche dei telefoni SPA con ID aggiornato e un'esperienza utente migliorata.

La serie 8800 è ideale per i knowledge worker, nonché per il personale amministrativo, manageriale ed esecutivo. Funziona bene anche negli ambienti di lavoro condivisi.

Con il sistema operativo Cisco Spark Phone, la serie offre opzioni di installazione flessibili, sia in locale, dal cloud o in una configurazione ibrida.

Questo articolo fornisce un grafico comparativo delle caratteristiche comuni e uniche tra i diversi modelli di Cisco IP Phone serie 8800.

Dispositivi interessati

- Cisco IP Phone serie 8800

Grafico comparativo

Cisco IP Phone serie 8800

Caratteristiche

CP-8841

CP-8851

CP-8861

Schermo

800 x 480 WVGA (5")

800 x 480 WVGA (5")

800 x 480 WVGA (5")

Touch-screen

No

No

No

Switch Ethernet

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

Tasti di linea programmabili

5

5

5

Tasti Programmabili

4

4

4

Tasti per funzionalità fisse

12

12

12

Accesso remoto mobile senza client VPN tramite Cisco Expressway

Sì

Sì

Sì

vivavoce

Sì

Sì

Sì

Speakerphone

Sì

Sì

Sì

Protocolli di segnalazione

SIP

SIP, Bluetooth

SIP, Bluetooth

802-3AF

Sì

Sì

Sì

Wi-Fi

—

—

802.11a/b/g/n/ac

Cisco Intelligent

Prossimità per Mobile Voice

Sì

Sì

Sì

Ricarica USB

—

1 porta

2 porte

Cisco Power

No

No

No

DHCP

Sì

Sì

Sì

Codec

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

e Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

802-1p/q

Sì

Sì

Sì

Piattaforme Cisco Call Control supportate

CUCM 8.5.1 (modalità non protetta), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive Bus. Edizione: HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive: 8.6.2 e versioni successive Spark Cloud: Richiede il controllo delle chiamate di terze parti Spark Phone OS 11.0 o versione successiva: Firmware IP Phone cp-88xx-10-3-1-1-3PCC e versioni successive

CUCM 8.5.1 (modalità non protetta), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive Bus. Edizione: HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive: 8.6.2 e versioni successive Spark Cloud: Richiede il controllo delle chiamate di terze parti Spark Phone OS 11.0 o versione successiva: Firmware IP Phone cp-88xx-10-3-1-1-3PCC e versioni successive

CUCM 8.5.1 (modalità non protetta), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive Bus. Edizione: HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 e versioni successive: 8.6.2 e versioni successive Spark Cloud: Richiede il controllo delle chiamate di terze parti Spark Phone OS 11.0 o versione successiva: Firmware IP Phone cp-88xx-10-3-1-1-3PCC e versioni successive

Supporto crittografia UC Manager

Sì

Sì

Sì

Porta cuffia (RJ9)

Sì

Sì

Sì

Supporto EHH (AUX)

—

—

—

Supporto EHS (Electronic Hook Switch) (AUX e USB)

Sì (solo AUX)

Sì

Sì

Audio a banda larga

Sì

Sì

Sì

Classificazione POE

Classe 2

3

4

Supporto Key Expansion Module (KEM)

—

Fino a 2

Fino a 3

Porta audio esterna

—

—

Sì

Bluetooth integrato

—

Sì

Sì