Obiettivo

Il blocco anonimo delle chiamate sui telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 e 8800 consente di filtrare le chiamate in arrivo che non visualizzano il loro ID chiamante. Questa funzionalità viene in genere utilizzata per rifiutare automaticamente chiamate specifiche.

Lo scopo di questo articolo è mostrare come abilitare il blocco anonimo delle chiamate sui telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800.

Dispositivi interessati

- Serie 7800

- Serie 8800

Versione del software

- 11.0.1

Abilita blocco ID chiamante

Esistono due modi per abilitare il blocco degli ID chiamante:

Tramite l'utility basata sul Web

Tramite l'interfaccia utente del telefono

Tramite l'utility basata sul Web

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del telefono IP e fare clic su Admin Login > Advanced.

Passaggio 2. Fare clic su Voce > Telefono.

Passaggio 3. In Servizi supplementari, scegliere Sì dal menu a discesa Blocca servizio ANC.

Passaggio 4. Fare clic su Sottometti tutte le modifiche.

Ora dovresti aver abilitato il blocco degli ID chiamante sul telefono tramite l'utility basata sul Web.

Tramite l'interfaccia utente del telefono

Passaggio 1. Premere il pulsante Applications (Applicazioni) sul telefono IP.

Passaggio 2. Scegliere Preferenze utente utilizzando il pulsante del cluster di navigazione.

Passaggio 3. (Facoltativo) Immettere la password per il telefono nel campo Password, quindi premere il tasto software Sign In.

Passaggio 4. Scegliere le preferenze Chiama, quindi premere il tasto softkey Select.

Passaggio 5. Impostare Block Anonymous Call (Blocca chiamata anonima) su On utilizzando il pulsante del cluster di navigazione,   quindi premere il tasto softkey Set.

Passaggio 6. Premere il pulsante Applications per uscire.

Ora dovresti aver abilitato il blocco degli ID chiamante sul telefono tramite la GUI.